Copyright 1997 by Symantec CorporationNDDc.╢oo(■
■
>Как пользоваться cправкой//)Гиперсвязь0ииXИндекс справки Norton Disk Doctor'~~@$Как работает Disk Doctor0ss╞$Norton Disk Doctor (главное окно)(┐┐9Выбор дисков для проверкиFF° Выход5ёё>!'Отображение процесса диагностики диска

G(Итоговый экран1T*
Отчет для диска Norton Disk DoctorMMo,Откат измененийоо╝/#Параметры*kkТ5$Параметры теста поверхности,||¤;Карта теста поверхности дискаььy>*Cвое сообщение(mmuE%Настройка автоисправленияК	К	ъK5Общие параметрыLLМUСохранить%gg╪V,При обнаружении ошибки+jjO_Найден файл отката изменений'NN╣aОшибки в открытых файлах┌┌fРазделccсfFAT"щщDh
Потерянные кластерыaa-jCMOS((ОkСжатые диски
Каждое из средств Norton Utilites имеет контекстно-зависимую
справочную систему, вызываемую нажатием клавиши ^BF1^B.

Всякий раз, когда вы, находясь в диалоговом окне, хотите получить
подсказку о том, что делать дальше, нажмите клавишу ^BF1^B. Когда
вы получите меню в виде списка, переместите подсветку к любому
его элементу и нажмите клавишу ^BF1^B для получения справки о
выделенном элементе.

Если вы впервые знакомитесь с программой, то полезно
выбрать кнопку ^b[Индекс]^b в нижней части любого справочного
экрана. При нажатии на эту кнопку будет выведен список разделов,
по крайней мере один из которых содержит вводный материал и
предварительную информацию.

^hГиперсвязи^h - это выделенные фразы в теме справки,
переносящие вас в другой раздел. Выберите кнопку ^b[Перейти]^b или
(просто нажмите ^bG^b) или дважды нажмите кнопку мыши на выделенном
тексте. Для того, чтобы возвратиться в исходную позицию, выберите
кнопку ^b[Назад]^b (просто нажмите ^bН^b). Когда на экране есть
несколько ^hгиперсвязей^h, для перемещения между
ними нажмите  ^bTab^b или ^bShift^b+^bTab^b.

  C помощью клавиатуры          █  Мышкой
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
^BДля доступа к справке:^B          █
   ^C07 Нажмите F1                 █ ^C07 Нажмите F1 для получения
                                █   контекстной справки
^BДля выхода из справки:^B          █
   ^C07 Нажмите Esc или нажмите    █ ^C07 Нажмите [Отмена]
     [Отмена] или О             █
                                █
^BДля выбора темы справки:^B        █
   ^C07 Выберите [Индекс] или      █ ^C07 Нажмите [Индекс]
     нажмите И                  █
   ^C07 Нажмите Tab или Shift+     █ ^C07 Дважды нажмите кнопку
     Tab для выделения темы     █   на теме
   ^C07 Выберите [Перейти]         █
     или нажмите П              █
                                █
^BДля прокрутки разделов:^B         █
   ^C07 Используйте  и  или      █ ^C07 Переместите ползунок
     Home End PgUp PgDn         █   прокрутки или нажмите
                                █   стрелку вверх/вниз
^BДля выбора кнопки:^B              █
   ^C07 Нажмите выделенный сим-    █ ^C07 Нажмите кнопку
     вол кнопки или исполь-     █
     зуйте ^C1B и ^C1A для            █
     выделения кнопки и наж-    █
     мите Enter                 █
                                █
^BДля выделения гиперсвязи:^B       █
   ^C07 Нажмите Tab или Shift+     █ ^C07 Дважды нажмите кнопку на
     Tab, чтобы выделить        █   тексте гиперсвязи
     текст контрастным цве-     █ ^C07 Нажмите [Назад] для возврата
     том или яркостью           █
                                █
   ^C07 Нажмите [Перейти]          █
     или символ П               █
   ^C07 Выберите [Назад] или       █
     нажмите Н для возврата     █
                                █
Вы находитесь в выделенной (дополнительной) теме. Если вы слишком
увлеклись справкой и запутались, выберете кнопку ^B[Индекс]^B или
нажмите клавишу ^bEsc^b для выхода из справочной системы.

Для возврата к предыдущему разделу выберите кнопку ^B[Назад]^B
(нажмите клавишу ^BН^B). Сделайте это сейчас.


	^BО программе^B
 ^h Как работает Disk Doctor ^h
 ^h Сжатые диски             ^h
^BКоманды^B
 ^h Проверка диска           ^h Тест целостности диска.
 ^h Тест поверхности         ^h Тест поверхности диска.
 ^h Откат изменений          ^h Откат сделанных изменений.
 ^h Параметры                ^h Настройка параметров.
 ^h Выход                    ^h Выход из Norton Disk Doctor.
^BСправка^B
 ^h Как пользоваться справкой ^h
Norton Disk Doctor выполняет различные тесты для того, чтобы
определить состояние диска, и сообщает об обнаруженных
ошибках.  Затем предоставляется возможность их исправить. Все
тесты и исправления производятся автоматически, поэтому вам
нечего опасаться, даже если действия программы кажутся совершенно
непонятными.

Для большей безопасности предоставляется возможность выполнить
откат изменений, сделанных Disk Doktor.  Norton Disk Doctor также
проверяет диск на предмет физических дефектов и создает отчет о
состоянии диска.  Если тестирование прервано, то предоставляется
возможность напечатать отчет о проделанной работе.

Используйте Disk Doctor для проверки диска при возникновении
следующих ошибок:

  * Если появились ошибки при обращении к диску
  * Если стали возникать проблемы при выполнении различных
    программ
  * Если файлы или каталоги пропали, хотя они
    никогда не удалялись
  * Если компьютер не работает, и вы подозреваете ошибки в
    загрузочном диске или таблице разделов

Главное окно ^hNorton Disk Doctor^h, которое появляется
после запуска программы, позволяет выбрать режим работы Disk
Doсtor.

^bСовет:^b Запускайте ежедневно Norton Disk Doctor для
       профилактической проверки. Для этого добавьте следующую
       строку в файл AUTOEXEC.BAT:

       ^BNDD /Q^B

     При этом каждый раз при включении компьютера будет
     производиться быстрый тест жесткого диска.
Norton Disk Doctor (NDD) автоматически тестирует и исправляет
поврежденные диски. Он производит многочисленные тесты для
проверки целостности всех частей диска, сообщает об обнаруженных
ошибках и исправляет их (по желанию). Затем формирует детальный
отчет по диску, всем обнаруженным ошибкам и мерам, принятым для
их исправления.

В этом окне предоставляется возможность выбора.  Используйте
^B^B и ^B^B для выделения необходимого пункта и нажмите ^BEnter^B
для его выполнения.

^bПроверка диска^b: вначале выберите этот пункт. Программа
 предложит выбрать один или несколько дисков, а затем Norton
 Disk Doсtor начнет их всесторонний анализ. Если Norton Disk
 Doctor находит ошибку, то имеется возможность выбрать -
 исправлять ее или оставить без изменения.

^BТест поверхности^B: этот тест проверяет читаемость секторов
 диска и обычно выполняется автоматически после проверки диска.
 Если возникают ошибки при чтении диска, можно сразу перейти к
 тесту поверхности.

^bОткат изменений^b: при исправлении ошибок Norton Disk Doctor
 может сохранить первоначальные данные (создаетcя файл отката
 изменений, обычно на другом диске). Эту возможность следует
 использовать только для восстановления первоначального состояния
 диска, измененного Norton Disk Doctor.

^bПараметры^b: этот пункт позволяет изменить настройки теста
 поверхности, пропустить определенные тесты (некоторые из них
 занимают много времени или могут быть несовместимы с имеющейся
 системой), а также создать сообщение, которое будет выводиться
 программой Norton Disk Doctor при обнаружении ошибки.

^bВыход^b: выберите этот пункт после окончания работы с Norton
 Disk Doctor.
Это диалоговое окно позволяет выбрать диски для проверки и
исправления.

^BЧтобы выбрать один диск:^B
  * Используйте ^B^B и ^B^B для выбора диска, а затем нажмите
    ^BEnter^B. Сразу же начнется проверка.

^BЧтобы выбрать один или несколько дисков:^B
  * Используйте ^B^B и ^B^B для выбора и нажмите ^BПробел^B
    для выделения диска, предназначенного для проверки. Около
    каждого отмеченного диска ставится метка.
  * Нажмите ^BEnter^B для того, чтобы начать проверку первого
    отмеченного диска. После окончания проверки этого диска,
    Norton Disk Doctor начнет диагностику следующего.

С помощью мыши нажмите на диске, который вы хотите
протестировать, а затем выберите кнопку [Тест].
Выберите эту команду для выхода из NDD (или просто нажмите ^bEsc^b).
"Во время проверки диска Norton Disk Doctor отображает все свои
действия. Если все идет хорошо, то нет необходимости что-либо
делать.

Если NDD обнаруживает ошибку, он описывает ее, дает рекомендации
по ее устранению и предоставляет возможность выбрать, исправлять
эту ошибку или оставить без изменения. ^BВсегда лучше позволить^B
^BDisk Doctor самому исправить диск.^B Любые изменения могут быть
отменены, поэтому даже в тех редких случаях, когда Doctor
ошибается, есть возможность без труда вернуться к исходному
состоянию.

При ^bПроверке загрузочной записи^b проверяется пригодность для
чтения и содержимое самого первого сектора на дискете (или
^hтаблицы разделов^h жесткого диска). Этот сектор
содержит программу запуска DOS и важную информацию о диске.

Во время ^bПроверки таблицы размещения файлов (FAT)^b
проверяется пригодность для чтения и подлинность обеих копий
^hFAT^h.

^bПроверка структуры каталогов^b тестирует каждый каталог на
 пригодность для чтения и на то, что он действительно является
 каталогом. Это также подтверждается тем, что специальные эле-
 менты каталога ^b.^b и ^b..^b действительно указывают на сам
 каталог и на родительский каталог.

^bПроверка структуры файлов^b просматривает каждую запись о файле в
 каждом каталоге, находя несоответствия и неправильные записи.

 При ^bПроверке потерянных кластеров^b выявляется соответствие
 каждой записи в каждом каталоге элементам FAT, целостность
 цепочек в FAT, принадлежность каждой цепочки только одному файлу
 и отсутствие ^hпотерянных кластеров^h.

^bПроверка сжатых структур^b производится в том случае, если
 используются сжатые диски, которые в действительноcти являются
 специальными файлами на жестком диске. Если этот файл поврежден,
 то можно потерять доступ к данным на сжатом диске.
Этот экран подводит итоги по результатам тестов и обнаруженным
ошибкам на выбранном диске.

Выберите ^b[Отчет]^b (просто нажмите Enter) для просмотра
подробной информации о диске и обнаруженных ошибках. Если
обнаружены какие-либо ошибки, то лучше распечатать отчет для
дальнейшего использования.

Выберите ^b[Готово]^b (или просто нажмите ^BEsc^B), если
хотите пропустить отчет и вернуться на главный экран.  Если
предварительно для диагностики было выбрано более одного диска,
то сразу же начнется анализ следующего диска.
Отчет для диска - это текст, содержащий описание диска и
документирующий результаты тестов.

Используйте ^B^B, ^B^B, ^BPgDn^B и ^BPgUp^B для перемещения по тексту.
Выберите ^b[Далее]^b или нажмите ^BEsc^B, после окончания просмотра.

Выберите ^b[Печать]^b для немедленной печати отчета на принтере.

Выберите ^b[Сохранить]^b для записи отчета в виде текстового файла.
После ввода имени файла текст будет записан так, что будет
возможность просмотреть или распечатать его позже.

^bВнимание:^b не записывайте отчет на поврежденный диск.
Перед тем, как восстановить диск, Norton Disk Doctor предлагает
создать ^Bфайл отката изменений^B. В случае согласия будет
создан файл с именем ^BNDDUNDO.DAT^B в корневом каталоге на
указанном диске. При выборе Отката изменений содержимое этого
файла будет использовано для отмены любых изменений, сделанных
Norton Disk Doctor во время последнего запуска.

^BВнимание:^B не используйте Откат изменений, если производились
          ^bкакие-либо операции с записью файлов^b (такие как
          копирование, перемещение или стирание) на проверяемом
          диске после того, как Norton Disk Doctor создал файл
          отката.

Необходимо использовать эту возможность только ^Bв исключительных^B
^Bслучаях^B, когда исправления, сделанные Norton Disk Doctor, не
привели к удовлетворительным результатам и необходимо
восстановить диск вручную.


Используйте ^B^B и ^B^B для выделения кнопки и нажмите ^BEnter^B
для входа в диалоговое окно.  Нажмите ^BEsc^B, чтобы вернуться в
главное окно.

^h Общие ^h
  Позволяет настроить тестирование таким образом, чтобы можно
  было использовать Norton Disk Doctor даже в том случае,
  когда элементы системы не полностью совместимы с существующими
  стандартами, или сделать тест поверхности частью постоянных
  проверок.

^h Поверхность ^h
  Позволяет увеличить или уменьшить время выполнения наиболее
  длительного теста, производимого Doctor. Также позволяет
  установить еженедельный углубленный тест поверхности при
  каждодневном режиме работы Norton Disk Doctor.

^h Свое сообщение ^h
  Хотя программа и разработана для использования опытными
  специалистами и администраторами информационных систем,
  сообщения, выдаваемые NDD при обнаружении ошибки,
  не вызывают беспокойства у неопытных пользователей. Поэтому,
  если этот параметр задействован, то неспециалисту можно
  запретить делать исправления на каком-либо диске.

^h Авто ^h
  Позволяет установить процедуру автовосстановления для каждой
  обнаруженной ошибки. Это необходимо при использовании
  автоматического режима.

^h Сохранить ^h
  Позволяет записать установки любых выбранных параметров. После
  записи эти установки будут приниматься за основные при каждом
  запуске NDD. Для того, чтобы установки действовали только во
  время текущего сеанса работы, просто выберите ^b[OK]^b.
Используйте ^BTab^B для перемещения между группами и ^BПробел^B
для выбора одного параметра в каждой группе. Нажмите ^BEnter^B
для того, чтобы принять установки, или ^BEsc^B для отмены.

Эти установки относятся к наиболее длительным тестам,
часто используемым Norton Disk Doctor для проверки секторов диска
на пригодность для чтения.

^b─── Что проверять ───^B
 ^BBсю область диска^B - проверяет все части текущего диска.
 ^BЗанятую файлами^B  - работает быстрее, но проверяет только те
      части диска, которые в настоящее время заняты файлами или
      каталогами.

^b─── Тип ───────────────^B
 ^BОбычный тест^B - быстрый просмотр диска, при котором
       проверяются данные на каждой дорожке, но не в каждом и не
       во всех секторах.
 ^BПолный тест^B производит подробное чтение каждого сектора,
       но требует в два-три раза больше времени, чем обычный.
 ^BПолный тест только по пятницам^B - превосходный компромисс.
       При запуске Disk Doctor в любую пятницу (в соответствии с
       системными часами) производится Полный тест. В другие же
       дни недели используется Обычный тест.

^b─── Проходы ───────────^B
 ^BПовторения [...]^B позволяет задать количество тестов
  поверхности. Переместите курсор в следующую позицию и задайте
  число от 0 до 999.
 ^BНепрерывно^B - тест повторяется до тех пор, пока не будет
  остановлен нажатием на клавишу ^BEsc^B. Этот параметр можно
  использовать для выявления непостоянно сбойных секторов,
  которые трудно обнаружить без многократного повторения.

^bЗамечание^b: программа Calibrate способна производить более
           "глубокий" тест поверхности  жесткого диска.
На этом экране отображаются результаты работы во время теста
поверхности. Кнопка ^BEsc^B, нажатая в любое время,
приостанавливает тест (а, в общем, останавливает остальные
тесты).

Каждый блок на карте диска, например ▒,представляет часть диска
(различные символы описаны в окне ^bЛегенда^b). Реальный размер
данных, представленный каждым блоком, различен и зависит от
размера диска. Блоки более яркого цвета (например, ^b▒^b)
показывают уже проверенную область.

^BРасчетное^B время - наилучшее предполагаемое время выполнения
теста. Сначала оно меняется в небольших пределах, но становится
все более точным по мере выполнения работ.
 	*Эта уникальная и очень полезная возможность позволяет управляющим
административными информационными системами и координаторам PC
запретить некомпетентным пользователям производить исправления с
помощью Norton Disk Doctor. Можно запретить внесение любых
изменений в наиболее важные системные области и заставить Doctor
выводить определенное сообщение, инструктирующее пользователя о
дальнейших действиях.

Для активизации этой возможности (и запрещения исправления
ошибок) необходимо:
  * Установить флажок в поле ^B[ ] Выводить свое сообщение^b.
  * Переместить курсор в поле сообщения и ввести свое сообщение.
  Например, можно набрать:

  █▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█  Нажмите F2 и
  █                          █  измените атрибут
  █   Свяжитесь с системным  █  текста.
  █      администратором     █
  █     тел. 11-222-333      █  Текущий атрибут
  █                          █  ^bНормальный^b.
  █     ^bНЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПК^b    █
  █     ^bдо исправления^b       █ (изменится после нажатия ^BF2^B)
  █                          █
  █                          █
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Можно придать своему сообщению необходимый атрибут текста:
Нормальный, Жирный, Инверсный и Подчеркнутый. Перед набором теста
выберите необходимый атрибут нажатием на клавишу ^BF2^B.

В конце с помощью клавиши Tab выберите кнопку ^b[OK]^b и нажмите
Enter. Не забудьте выбрать ^hСохранить^h в меню
Параметры.

^bСовет:^b для того, чтобы посмотреть, как выглядит свое
       сообщение во время работы, просто запустите тест дискеты и
       выньте дискету из дисковода во время проверки системных
       областей.

Этот способ не дает результатов во время теста поверхности, но
можно запретить исправления, используя установки в меню
^hОбщие^h (и не забыв записать изменения).
%'Используйте ^b^b и ^b^b для выбора теста и ^bПробел^b для
выбора параметра исправления.

Для каждого теста, производимого Norton Disk Doctor, можно
выбрать необходимый параметр исправления.

^bЗапрос^b
  Это нормальная установка, которая позволяет решать, что делать
  при каждой обнаруженной ошибке.

^BНет^B
  Используется для диагностики. Norton Disk Doctor просто
  сообщает об обнаруженных ошибках, ничего не исправляя.

^bАвто^b
  Если предполагается использовать Norton Disk Doctor в
  автоматическом режиме (например, ночные тесты и многочисленные
  повторения при поиске непостоянных ошибок поверхности),
  выберите Авто. Это позволит Norton Disk Doctor исправить ошибку
  сразу же после обнаружения, и немедленно продолжить работу. В
  итоговом отчете будут отражены все найденные ошибки.

^bПри автоисправлении структуры каталогов:^b
  Если для теста Структуры каталогов выбран параметр Авто, то
  можно дополнительно задать необходимые действия, выполняемые
  при обнаружении потерянных кластеров. В общем случае,
  восстановленные потерянные кластеры не содержат ничего
  ценного. При решении записать их - они появятся в корневом
  каталоге как файлы с именем, подобным FILE0001._DD. Просмотрите
  их, чтобы убедиться в отсутствии ценной информации, и удалите.

  Кроме того, можно заставить Norton Disk Doctor напоминать о
  создании файла отката изменений. Этот файл может быть
  использован для возврата диска к состоянию, которое было до
  внесения исправлений Norton Disk Doctor. Однако, если Norton
  Disk Doctor используется в автоматическом режиме, не следует
  включать подсказку о создании файла ^hотката изменений^h.
"5		Используйте ^BПробел^b для выбора параметра теста поверхности.
Затем, используя ^BTab^B для перемещения между полями, включите
или выключите необходимый параметр с помощью клавиши ^BПробел^b.
Выберите ^B[OK]^B (или нажмите ^BEnter^B) после окончания или
^BEsc^B для отмены.

^bТест поверхности^b
  Первая группа параметров позволяет задать автоматическое
  выполнение теста поверхности. Обычно пользователь
  предупреждается перед запуском теста. Так как этот тест требует
  некоторого времени, можно исключить его как часть регулярных
  проверок. При этом Norton Disk Doctor проверяет только
  системные области любого диска, поэтому не забывайте
  периодически принудительно выполнять тест поверхности.

Следующая группа параметров позволяет исключить определенные
тесты. Применяйте это только в том случае, если возникают
проблемы при работе Norton Disk Doctor на конкретном компьютере,
а также при использовании нестандартной или устаревшей системы,
не дающей точного отчета о компонентах компьютера.

^B[ ] Пропустить разделы^B заставляет Norton Disk Doctor не
  выполнять предварительный тест ^hтаблицы разделов^h
  жесткого диска. Disk Doctor находит стандартно определенные
  разделы, но позволяет пропустить тест в случае несовместимости
  системы.

^B[ ] Пропустить CMOS^B позволяет исключить предварительную
  проверку параметров ^hCMOS^h, установленных на данном
  компьютере. Этот параметр необходим только в случае
  использования нестандартного формата записей в CMOS.

^B[ ] Пропустить сжатие^b выключает проверку сжатых дисков.
  Можно включить этот параметр для экономии времени в
  случае использование какой-либо другой тестирующей программы,
  поставляемой вместе с программным обеспечением для сжатых
  дисков. Но в любом случае, проверка необходима!

^B[ ] Пропустить Главный^b заставляет Norton Disk Doctor
  проверять только сжатый диск, не проверяя главный (или
  несжатый) диск, на котором находится сжатый.

^B[ ] Только один диск^B заставляет Norton Disk Doctor проверять
  только первый жесткий диск. Помогает в тех редких случаях,
  когда система показывает два диска в то время, как, в
  действительности, установлен один.

^B[ ] Пропустить диски^b - список имен дисков, которые не
  следует тестировать. Можно также исключить определенные
  устройства, используя параметр командной строки: ^bNDD /X:d...^B

Для того, чтобы эти установки стали постоянными, не забудьте
выбрать ^hСохранить^h в меню Параметры.
Этот пункт немедленно сохраняет все параметры, установленные
через меню ^bПараметры^b и его подпункты.

Все записанные параметры становятся основными для текущего и всех
последующих сеансов работы Doctor. Однако эти параметры могут
быть переопределены для одного сеанса работы через пункт
Параметры без последующего их сохранения.
%*При обнаружении ошибки NDD обычно выводит примерно следующий
диалог:

     █▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█
     █                ^bОшибка на диске B:^b                █
     █                Копии FAT различны.               █
     █▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█
     █ █▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀  ^bОписание^b    ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█ █
     █ █   Все копии таблицы размещения файлов (FAT)  █ █
     █ █   должны точно соответствовать друг другу.   █ █
     █ █  Если происходит ошибка, когда DOS обновляет █ █
     █ █  таблицы FAT, они могут стать неодинаковыми, █ █
     █ █       при этом возможна потеря данных.       █ █
     █ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ █
     █                                                  █
     █ █▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀  ^bРекомендация^b    ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█ █
     █ █ Исправьте эту ошибку, если у вас нет доступа █ █
     █ █         к некоторым файлам на диске.         █ █
     █ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ █
     █                                                  █
     █                                                  █
     █               Исправить эту ошибку?              █
     █                                                  █
     █                                                  █
     █     [   Да   ]   [   Нет   ]  [ Отмена ]         █
     █                                                  █
     ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀


Следует внимательно прочитать ^bОписание^b и ^bРекомендацию^b. В
большинстве случаев, наиболее правильное решение - исправить
ошибку (выбрать ^b[Да]^b), но можно не вносить исправления,
выбрав ^b[Нет]^b, или отменить дальнейшее тестирование, нажав
^BEsc^B или выбрав ^B[Отмена]^B.

Doctor может спросить о необходимости создания файла
^hотката изменений^h и о его местоположении. Всегда
лучше подстраховаться и создать этот файл. Для этого потребуется
отформатированная дискета.

 ^bЗамечание^b: если в меню Параметры было задействовано
  ^hСвое сообщение^h, то сообщение будет отличаться
  от приведенного примера, и единственным выбором пользователя
  будет ^B[Отмена]^B.
На выбранном диске был найден файл отката изменений.

  ^BВнимание:^B проверьте ^bдату и время^b, показанные в окне.
  Если они отличаются от ожидаемых - не выполняйте операцию
  отката изменений. Если после создания файла отката, на диске
  производились какие-либо изменения - также откажитесь от этой
  операции.

В файле отката изменений содержится ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ об
исправлениях, сделанных на ВСЕХ ДИСКАХ во время последнего сеанса
работы. Поэтому нельзя выполнить откат единичной операции или
выбрать только один диск.

Выберите ^b[Да]^b для выполнения операции отката изменений или
нажмите ^BEsc^B для отказа.
Когда файлы открыты, существует большая вероятность того, что
Norton Disk Doctor найдет ошибки, которые в действительности не
существуют. В этом случае рекомендуется прекратить тестирование
данного диска и выяснить, почему открыты файлы. Например,
некоторые резидентные программы и оболочки DOS держат файлы
постоянно открытыми. Наилучшее решение - выйти в DOS, выгрузить
все резидентные программы и попытаться еще раз произвести
тестирование.

Технические подробности...
───────────────────────────────
Когда файл открыт, соответствующая служебная информация
скопирована с диска в память. При добавлении к концу файла новых
данных обновляется только информация, находящаяся в памяти.
Служебная информация на диске не обновляется до тех пор, пока
файл не будет закрыт.
Norton Disk Doctor использует для диагностики только ту
информацию, которая записана на диске. Поэтому, когда информация
на диске не соответствует информации в памяти, Disk Doctor выдает
ошибку, обычно - Потерянные кластеры. "Ошибка" в действительности
не существует - все встанет на свои места после того, как файлы
будут закрыты.
Каждый жесткий диск содержит таблицу разделов в начале диска. Она
описывает разбивку, или "разделение", жесткого диска на один или
более разделов и установку диска для доступа к одной или более
операционным системам.
FAT (Таблица размещения файлов) - таблица со служебной
информацией, находящаяся в системной области каждого диска. Она
определяет для каждого кластера: свободен он, занят файлом или
является сбойным (непригодным к использованию).

Кластер - группа блоков диска, распределяемая как единое целое.
Основная единица хранения информации при работе с файлами.
Файлы записываются на диск специальными блоками, называемыми
кластерами, которые являются основными единицами хранения
информации при работе с файлами.

Потерянные кластеры содержат корректную информацию, но не
принадлежат ни одному известному файлу. Однако ^Bчаще всего^B
потерянные кластеры не содержат никакой ценной информации. Они
могут появляться, например, при некорректном завершении
приложений: было выключено питание без правильного выхода из
программы, имеющей открытые файлы.
Комплиментарный метал-оксидный полупроводник (КМОП): в 80286 (и
более современных) компьютерах - микросхема с независимым
питанием, в которой хранятся основные данные о конфигурации
компьютера.

Системная информация, хранящаяся в CMOS, не теряется после
выключения питания. Компьютеры PC XT, построенные на процессоре
8088, не имели такой особенности.
Norton Disk Doctor позволяет проверять и исправлять сжатые диски.

Суть сжатого диска заключается в создании большого скрытого файла
на несжатом DOS-диске, называемом ^bглавным диском^b. При
тестировании сжатого диска Norton Disk Doctor делает два прохода.
При первом тестируется главный (или несжатый) диск, а при втором
- сжатый. При каждом проходе Norton Disk Doctor спрашивает о
необходимости теста поверхности. На главном диске тест
поверхности проверяет физический диск, а на сжатом - целостность
сжатого диска.

При тесте сжатого диска не нужно беспокоиться о том, что Norton
Disk Doctor выдает результаты, отличные от результатов работы
специальных программ, поставляемых в комплекте программного
обеспечения для сжатых дисков. Иногда одни и те же ошибки просто
называются по-разному. Например, одна программа может
использовать номер сектора, а другая - номер кластера. В то же
время, ошибки могут действительно различаться. Например, Norton
Disk Doctor может исправить "частично стертые" файлы, в то время
как другие программы могут этого не делать.


