Copyright: Copyright © 1994-1997 Symantec Corp.
Citation: Copyright © 1994-1997 Symantec Corp.


ЂЂ


Введение в Norton Disk Doctor
О программе Norton Disk Doctor

  Демо (длительность 2:50)

Norton Disk Doctor проверяет и устраняет множество проблем с диском. Эта программа выполняет широкий диапазон тестов: от таблицы разделов до физической поверхности диска. При обнаружении ошибок, прежде чем начать исправление, программа обычно информирует о них пользователя. Но ее можно настроить и на автоматическое исправление без каких-либо запросов.

Завершив проверку и восстановление диска, Norton Disk Doctor выдает сообщение о том, какие ошибки найдены, какие исправлены и в каких областях диска ошибок нет.

Процесс тестирования полностью настраивается. Нажатием кнопки "Параметры" можно указать, какие тесты и каким образом должны выполняться и какие ошибки должны быть исправлены автоматически. Среди других настраиваемых параметров Norton Disk Doctor:

  Выбор дисков для автоматической проверки при запуске Windows

  Вывод собственного сообщения при обнаружении ошибок

  Воспроизведение звукового файла (в формате WAV или MID) при выполнении тестов

Программа Norton System Doctor содержит датчики "Disk Doctor" и "Тест поверхности", которые предупредят о возможных неполадках в работе диска и автоматически запустят Norton Disk Doctor для их немедленного устранения.

Чтобы проверить диски прямо сейчас, нажмите эту кнопку  [image]  для запуска Norton Disk Doctor.

  Родственные разделы


Запуск Norton Disk Doctor в фоновом режиме
Запуск Norton Disk Doctor в свернутом состоянии

Программу Norton Disk Doctor можно запустить в фоновом режиме, свернув ее окно после нажатия кнопки "Проверка". При наступлении паузы в работе диска начинается его тестирование. (Один из параметров во вкладке "Расширенные" устанавливает длительность такой паузы.)

Свернутый Norton Disk Doctor проверяет диск лишь один раз. Непрерывное тестирование обеспечивает программа Norton System Doctor. Ее датчики "Disk Doctor " и "Тест поверхности" следят за ситуацией, не мешая вашей работе. При обнаружении проблем Norton System Doctor может сразу же запустить Norton Disk Doctor.

  Родственные разделы


Откат исправлений Norton Disk Doctor

Перед исправлением найденных ошибок программа предоставляет возможность создать  файл отката. В тех весьма редких случаях, когда возникает необходимость отменить произведенные на диске изменения, файл отката используется для возвращения диска в то состояние, в котором он был до исправления ошибок.

По умолчанию Norton Disk Doctor перед исправлением ошибок спрашивает, не желаете ли вы создать файл отката. Если в этом нет необходимости, снимите флажок "Запрос о создании файла отката" в окне "Настройка параметров исправления". Отключение этого запроса целесообразно только в тех случаях, когда вы абсолютно уверены, что откат изменений вам не потребуется.

Внимание!  Проверьте все файлы данных, затронутые операциями исправления (они указаны в отчетах Norton Disk Doctor). Если эти файлы запорчены, немедленно нажмите кнопку "Откат". Не следует производить откат изменений, если файлы сохранялись, удалялись или копировались после исправления диска. Это может привести к потере данных.

  Родственные разделы


Отчет Norton Disk Doctor
Отчеты Norton Disk Doctor

По окончании тестирования диска на экран выводится сводный отчет с информацией о том, что было проверено, какие ошибки найдены и какие исправлены.

Можно также получить более детальный отчет с подробными сведениями о диске и сделанных на нем исправлениях. Подробный отчет часто помогает выявить устойчивые проблемы. Отчет можно:

Вывести на печать

Сохранить в файле

Переслать по почте другому пользователю, например, администратору сети

  Родственные разделы


Настройка Norton Disk Doctor

Процесс тестирования диска можно настроить с учетом ваших индивидуальных потребностей. Norton Disk Doctor предоставляет для этого целый ряд возможностей, например:

  Настройка общих параметров исправления

  Настройка отдельных параметров исправления

  Пропуск отдельных тестов

  Настройка обработки потерянных кластеров

  Сообщение для вывода по окончании теста

  Звуковой файл для проигрывания во время теста

  Запуск Norton Disk Doctor в фоновом режиме

  Автоматический запуск Norton Disk Doctor вместе с Windows

  Родственные разделы


Запуск Norton Disk Doctor вместе с Windows

Norton Disk Doctor можно настроить на автоматическую проверку одного или нескольких дисков при каждом запуске Windows.

При запуске Windows указанный диск проверяется лишь один раз. Norton System Doctor может непрерывно контролировать целостность диска, не отрывая вас от работы, и при обнаружении проблем может запускать Norton Disk Doctor автоматически.

  Родственные разделы


Параметры исправления

По умолчанию Norton Disk Doctor проверяет указанный диск или диски, сообщает об обнаруженных проблемах и выдает запросы на их устранение. Кроме этого, выдается запрос на создание файла отката на случай, если после исправления ошибок потребуется вернуть диску его первоначальное состояние.

Программа позволяет установить следующие основные параметры:

Автоматическая обработка всех ошибок без запроса

Запрет исправлений, если нужна лишь проверка состояния

Параметры исправления позволяют также определить:

Какие типы ошибок должны исправляться автоматически

Необходим ли запрос на создание файла отката перед внесением исправлений (если этот запрос отменить, то откат изменений будет вообще невозможен)

Что делать в случае обнаружения потерянных кластеров

Параметры вкладки "Расширенные" дают возможность пропустить отдельные тесты в том случае, если ваша система с ними несовместима.

  Родственные разделы


Что такое потерянные кластеры

Потерянные кластеры — это области диска, которые в таблице размещения файлов(FAT) обозначены как занятые, хотя, на самом деле, они не принадлежат ни одному элементу каталога на диске. Как правило, эти кластеры представляют собой “мусор”, оставленный после некорректного останова программы. Тем не менее, бывают случаи, когда потерянные кластеры содержат ценные данные.

Настройкой параметров исправления можно определить, как Norton Disk Doctor будет обходиться с потерянными кластерами:

Задать длину цепочки кластеров, и тогда при меньшем числе потерянных кластеров программа будет действовать автоматически. Цепочка кластеров, как правило, представляет собой данные одного файла. Если потерянных кластеров окажется больше, чем длина цепочки, то перед их исправлением будет выдаваться запрос.

Потерянные кластеры можно либо удалить, либо сохранить в файлах. Эти файлы размещаются в корневом каталоге диска с именами типа FILE0000._DD. Их следует внимательно просмотреть и, если они ничего ценного не содержат, удалить для освобождения места на диске.

  Родственные разделы


Анимация и звук
Анимация и музыкальное сопровождение

Norton Disk Doctor содержит функции анимационного и музыкального сопровождения. Пока программа занимается тестированием диска, чтобы вам было не скучно, ее можно заставить выводить на экран мультипликацию и проигрывать выбранный музыкальный файл (в формате WAV, MIDI  или RMI).

Для воспроизведения звуковых файлов необходима звуковая плата.

  Родственные разделы


Расширенные параметры

Некоторые компьютеры обладают сложной или нестандартной конфигурацией, которая иногда конфликтует с некоторыми тестами Norton Disk Doctor. Как правило, при этом программа сообщает о несуществующих ошибках, и проверка диска может выполняться некорректно. В подобной ситуации следует исключить некоторые тесты из процесса проверки.

Norton Disk Doctor может пропускать при проверке диска:

Тест таблицы разделов

Тест CMOS

Тест сжатого диска

Тест главного диска

Расширенные параметры предоставляют также следующие возможности:

Если Norton Disk Doctor ошибочно определяет в компьютере несколько дисков, можно включить параметр, заставляющий программу думать, что имеется лишь один жесткий диск.

Если сжатый гибкий диск по окончании его тестирования будет заменен на несжатый, то программа воспримет это как ошибку. На этот случай существует параметр, задающий частоту проверки типа гибкого диска. Эта функция полезна, например, при диагностике большого количества дискет, часть из которых сжата. Если установить флажок сканирования автомонтируемых дисков, то Norton Disk Doctor будет часто проверять формат гибкого диска.

  Родственные разделы


Параметры работы в фоновом режиме
Параметры запуска в фоновом режиме

Norton Disk Doctor может тестировать жесткий диск, находясь даже в свернутом состоянии.

Гибкие диски не тестируются, когда программа свернута.

Когда Norton Disk Doctor свернут, он работает в фоновом режиме, начиная проверку диска при наступлении паузы в его работе. Можно установить длительность паузы (простоя), по истечении которой начнется проверка.

Можно также определить, каким образом Norton Disk Doctor будет оповещать о найденных ошибках. Возможны следующие варианты:

Окно сообщения

Звуковой сигнал

Мигание панели задач

Звуковой сигнал и мигание панели задач

Время ожидания простоя и режим оповещения задаются соответствующими параметрами фонового режима во вкладке "Расширенные".

Свернутый Norton Disk Doctor проверяет диск лишь один раз при запуске. Для непрерывного контроля за диском следует использовать Norton System Doctor.

  Родственные разделы


Вывод собственного сообщения

Завершив проверку диска, программа выводит отчет об обнаруженных и исправленных ошибках. Вы можете создать собственное сообщение, которое будет выводиться на экран перед стандартным отчетом в случае обнаружения ошибок.

Эта функция особенно полезна для администратора сети. Например, вывод собственного сообщения с предупреждающим текстом и включение параметра "Не исправлять" позволит воспрепятствовать исправлению ошибок другими пользователями. В своем сообщении можно предупредить пользователей о том, что при обнаружении ошибок следует извещать администратора сети или технический персонал.

  Родственные разделы


Обзор тестов Norton Disk Doctor
Тесты, выполняемые программой Norton Disk Doctor

Norton Disk Doctor проверяет все области диска на наличие ошибок, требующих немедленного вмешательства, либо таких, которые, не будучи исправлены, могут постепенно вырасти до серьезных проблем. Пррограмма выполняет следующие тесты:

  Тест загрузочной записи

  Тест сжатого диска

  Тест поверхности диска

  Тест файловой системы

  Тест папок

  Тест главного диска

  Тест таблицы разделов

  Родственные разделы


Тест таблицы разделов

Norton Disk Doctor проверяет состояние таблицы разделов. Если она каким-либо образом нарушена, операционная система может потерять доступ к жесткому диску.

  Родственные разделы


Тест загрузочной записи

Norton Disk Doctor проверяет данные загрузочной записи. Если в ней что-либо нарушено, операционная система может не получить доступа к жесткому диску.

  Родственные разделы


Тест CMOS

В ПЗУ-микросхеме CMOS хранятся данные о характеристиках жесткого диска, необходимые для правильного обращения к нему. При тестировании диска его фактические характеристики сравниваются с информацией CMOS. Если что-то не соответствует, это может означать либо неверную настройку CMOS, либо ее несовместимость с Norton Disk Doctor. Если обращение к жесткому диску происходит нормально, но программа, тем не менее, предупреждает от несоответствии, это скорее всего означает, что информация CMOS верна, и тогда необходимо настроить Norton Disk Doctor на пропуск данного теста.

  Родственные разделы


Тест файловой системы

Norton Disk Doctor проверяет идентичность обеих копий таблицы размещения файлов (FAT). Если есть проблемы с обращением к некоторым файлам на диске, это может означать повреждение FAT. Norton Disk Doctor может использовать информацию оставшейся целой копии таблицы размещения файлов (FAT) для восстановления поврежденной.

  Родственные разделы


Тест структуры каталогов

Norton Disk Doctor проверяет структуру папок на наличие файлов с перекрестными ссылками, ошибок размещения файлов и потерянных кластеров, которые могут привести к потере данных.

  Родственные разделы


Тест сжатых дисков

Norton Disk Doctor может диагностировать диски,  сжатые программами типа DriveSpace. При этом проверяются сжатые таблицы размещения файлов (FAT) на возможность обращения ко всем файлам сжатого тома.

Перед тестированием сжатого тома Norton Disk Doctor проверяет несжатый главный диск. Тест главного диска можно пропустить, если есть полная увереннность в том, что на нем нет проблем, но, как правило, его все же целесообразно выполнить.

  Родственные разделы


Тест поверхности диска

Norton Disk Doctor тестирует физическую поверхность диска на наличие дефектов, которые могут привести к потере данных на диске. Обнаружив такие дефекты, Norton Disk Doctor старается перестить все данные из поврежденных областей в исправные. Он также помечает поврежденные области, чтобы предотвратить в дальнейшем попытки записи данных в них.

  Родственные разделы


Как проверить один или несколько дисков

1	Нажать эту кнопку  [image]  для запуска Norton Disk Doctor.

2	Выбрать диски для проверки в списке “Диски”.

3	Нажать "Проверить".

  Родственные разделы


Как запустить Norton Disk Doctor в свернутом режиме
Как запустить Norton Disk Doctor в свернутом виде

1	Нажать эту кнопку [image]  для запуска Norton Disk Doctor.

2	Нажать "Параметры" в главном окне.

3	Открыть вкладку “Расширенные”.

4	Нажать кнопку свертывания в правом верхнем углу главного окна.

5	Norton Disk Doctor начинает работу в свернутом режиме по истечении времени простоя ПК, заданного соответствующим параметром фонового режима во вкладке “Расширенные”.

  Родственные разделы


Как настроить параметры фонового режима

1	Нажать эту кнопку [image]  для запуска Norton Disk Doctor.

2	Нажать "Параметры" в главном окне.

3	Открыть вкладку “Расширенные”.

4	Установить необходимые параметры работы в фоновом режиме.

  Родственные разделы


Как выполнить откат исправлений Norton Disk Doctor
Как выполнить откат исправлений, сделанных Norton Disk Doctor

Внимание! Если после исправления диска средствами Norton Disk Doctor копировались, создавались, сохранялись или удалялись файлы, не выполняйте откат. Изменения в файловой системе после работы Norton Disk Doctor сделают файл отката непригодным. Попытки отката после обновления файлов на диске могут привести к потере или повреждению данных. Не следует также производить откат, если Norton Disk Doctor сообщал об ошибках поверхности.

1	Нажать эту кнопку [image]  для запуска Norton Disk Doctor.

2	Нажать "Откат" в главном окне.

3	Нажать “Продолжить”, если после вывода запроса вы не передумали делать откат.

4	Выбрать диск, на котором размещен файл отката, и нажать OK.

5	Проверить дату и время создания файла отката и нажать "Да".

  Родственные разделы


Как запретить создание файла отката

1	Нажать эту кнопку [image]  для запуска Norton Disk Doctor.

2	Нажать кнопку “Параметры” в главном окне.

3	Выбрать “Настроить” в группе “Параметры исправления”.

4	Нажать кнопку “Выбор”.

5	Снять флажок “Запрос файла отката при исправлении”.

  Родственные разделы


Как пропустить отдельные тесты Norton Disk Doctor

1	Нажать эту кнопку  [image]  для запуска Norton Disk Doctor.

2	Нажать кнопку “Параметры” в главном окне.

3	Открыть вкладку “Расширенные”.

4	Отметить пропускаемые тесты в группе “Пропуск тестов”.

  Родственные разделы


Как настроить общие параметры исправления

1	Нажать эту кнопку  [image]  для запуска Norton Disk Doctor.

2	Нажать кнопку “Параметры” в главном окне.

3	Установить нужные параметры в группе “Параметры исправления”.

Параметры исправления действуют вне зависимости от того, развернут Disk Doctor или свернут.

  Родственные разделы


Как настроить параметры исправления
Как выполнить индивидуальную настройку параметров исправления

1	Нажать эту кнопку  [image]  для запуска Norton Disk Doctor.

2	Нажать кнопку “Параметры” в главном окне.

3	Выбрать режим “Настроить” в группе “Параметры исправления”.

4	Нажать кнопку “Выбор” справа.

5	Установить необходимые параметры в диалоговом окне “Настройка параметров исправления”.

Параметры исправления действуют вне зависимости от того, развернут Disk Doctor или свернут.

  Родственные разделы


Как определить судьбу потерянных кластеров

1	Нажать эту кнопку  [image]  для запуска Norton Disk Doctor.

2	Нажать кнопку “Параметры” в главном окне.

3	Выбрать параметр “Настроить” в группе “Параметры исправления”.

4	Нажать кнопку “Выбор” справа.

5	Выбрать режим обработки потерянных кластеров.

  Родственные разделы


Как запустить Norton Disk Doctor вместе с Windows

1	Нажать эту кнопку  [image]  для запуска Norton Disk Doctor.

2	Нажать кнопку “Параметры” в главном окне.

3	Установить флажок “Запускать вместе с Windows” в группе “Параметры запуска”.

4	Выбрать диск для проверки в списке “Диски для проверки”.

  Родственные разделы


Как воспроизводить звуковой файл и анимацию во время проверки диска

1	Нажать эту кнопку  [image]  для запуска Norton Disk Doctor.

2	Нажать кнопку “Параметры” в главном окне.

3	Открыть вкладку “Внешний вид”.

Для отображения анимации

Установить флажок "Включить анимацию". Эта функция доступна только в режиме high color (16-bit и выше).

Для проигрывания музыки во время теста

1	Установить флажок "Проигрывать музыку". Эта функция доступна только в режиме high color (16-bit и выше).

2	Ввести имя звукового файла (формат WAV, MID или RMI), или нажать на значок папки  [image]  для поиска этого файла в каталогах.

Нажмите кнопку [image]  для проверки звукового файла.

  Родственные разделы


Как выводить собственное сообщение после проверки диска
Как выводить собственное сообщение после тестирования

1	Нажать эту кнопку  [image]  для запуска Norton Disk Doctor.

2	Нажать кнопку “Параметры” в главном окне.

3	Открыть вкладку “Внешний вид”.

4	Установить флажок “Показывать свое сообщение” в группе “Свое сообщение”.

5	Нажать кнопку “Правка” справа.

6	Ввести текст, который будет появляться перед стандартным отчетом о результатах тестирования.

  Родственные разделы


Как настроить параметры тестирования поверхности
Как настроить параметры теста поверхности

1	Нажать эту кнопку  [image]  для запуска Norton Disk Doctor.

2	Нажать кнопку “Параметры” в главном окне.

3	Открыть вкладку “Тест поверхности”.

4	Установить нужные параметры тестирования поверхности.

  Родственные разделы


Как просмотреть, отправить по почте, распечатать или сохранить отчеты Norton Disk Doctor
Как просмотреть, отправить по почте, распечатать и сохранить отчет о тестировании

Перед выдачей отчета Norton Disk Doctor должен провести тестирование.

1	Нажать "Подробно" в диалоговом окне "Результаты теста".

2	Нажать кнопку “Печать” в диалоговом окне подробных результатов теста.

Печать отчета

Выбрать параметр “Печать на принтер”. Для настройки параметров печати нажать на значок в виде открытой папки [image].

Сохранение результатов отчета в файл

1	Выбрать "Печать вфайл".

2	Ввести имя файла. Для поиска файла на диске следует нажать на значок в виде открытой папки [image].

Отправка отчета по почте

Выбрать "Отправить по почте". Данная функция доступна только при наличии приложения электронной почты в вашей системе.

  Родственные разделы


Как запустить Norton Disk Doctor
Запуск Norton Disk Doctor

Любую программу из комплекта Norton Utilities можно запустить из Norton Utilities Integrator. Для запуска Norton Disk Doctor нужно выполнить следующие действия:

1	Двойным нажатием кнопки мыши открыть на рабочем столе Norton Utilities Integrator.

2	В левом окне выбрать "Устранение неполадок".

3	В правом окне выбрать Norton Disk Doctor.

Или нажать эту кнопку  [image]  для немедленного запуска Norton Disk Doctor.

  Родственные разделы


Отображает список дисков, доступных для проверки.

Для проверки можно выбрать сразу несколько дисков.


Использует файл отката, созданный в последнем сеансе Norton Disk Doctor, для отмены исправлений, сделанных в данном сеансе.

Внимание! Не производите откат исправлений, если после них были сохранены, удалены или скопированы файлы!


Настраивает Norton Disk Doctor на автоматическое исправление обнаруженных ошибок, без предварительного запроса.

При установке этого флажка игнорируются настройки исправления, установленные на вкладке "Общие параметры".


Позволяет настроить параметры Norton Disk Doctor.


Начинает проверку выбранного диска или дисков.


Настраивает Norton Disk Doctor на выдачу запроса перед исправлениями.


Настраивает Norton Disk Doctor на автоматическое исправление всех найденных ошибок.


Устанавливает для Norton Disk Doctor режим только проверки, без исправления ошибок.

Этот параметр используется для получения отчета о состоянии диска без каких-либо изменений на нем.


Заставляет Norton Disk Doctor использовать индивидуальные параметры исправления.

Для настройки индивидуальных параметров следует нажать кнопку "Выбор".


Позволяет настроить параметры исправления по своему выбору.


Эта кнопка недоступна, поскольку не выбраны индивидуальные настройки.


Настраивает Norton Disk Doctor на выдачу запроса перед исправлением обнаруженных ошибок.


Настраивает Norton Disk Doctor на автоматическое устранение проблем, обнаруженных при тестировании.


Настраивает Norton Disk Doctor на вывод сообщения без внесения изменений на диск.


Настривает программу на автоматическое исправление цепочки потерянных кластеров, если их найдено меньше указанного числа. Если потерянных кластеров больше, то перед их исправлением выдается запрос.

Цепочка — это последовательность элементов в таблице размещения файлов (FAT), принадлежащая одному файлу. Цепочки образуются в FAT-таблице, если файл фрагментирован (хранится в несмежных кластерах диска). В этом случае каждый элемент FAT указывает на следующий по порядку кластер, содержащий данные файла.


Предлагает определить количество цепочек. Если их найдено меньше, чем указано, то Norton Disk Doctor будет исправлять их автоматически. Если потерянных кластеров больше, то перед их исправлением Norton Disk Doctor выдает запрос.

Цепочка — это последовательность элементов в таблице размещения файлов (FAT), принадлежащая одному файлу. Цепочки образуются в FAT-таблице, если файл фрагментирован (хранится в несмежных кластерах диска). В этом случае каждый элемент FAT указывает на следующий по порядку кластер, содержащий данные файла.


Настраивает Norton Disk Doctor на сохранение потерянных кластеров при автоматическом исправлении. Данные кластеров сохраняются в корневом каталоге в файлах с последовательными номерами.


Настраивает Norton Disk Doctor на удаление потерянных кластеров при их автоматическом исправлении.


Настраивает Norton Disk Doctor на выдачу запроса о создании файла отката перед исправлением диска.

Файл отката позволяет отменить сделанные на диске изменения.


Настраивает Norton Disk Doctor на выполнение теста поверхности при проверке диска.


Настраивает Norton Disk Doctor на тестирование поверхности заданное количество раз в течение одного сеанса.


Дает возможность указать, сколько проходов должна сделать программа за один сеанс при тестировании поверхности. Введите новое число проходов прямо в поле или установите его, нажимая на стрелки прокрутки.


Настраивает Norton Disk Doctor на непрерывное тестирование поверхности до принудительного останова.

Этот параметр особенно полезен для работы без участия пользователя.


Настраивает Norton Disk Doctor на выполнение общего осмотра поверхности диска для определения потенциальных дефектов.


Настраивает Norton Disk Doctor на выполнение углубленного тестирования поверхности диска в поисках потенциальных дефектов.


Настраивает Norton Disk Doctor на тестирование всей поверхности диска.


Заставляет Norton Disk Doctor проверять только ту область диска, которая сейчас занята файлами.

Этот тип теста занимает меньше времени, но, поскольку даже в свободной области диска могут появиться дефекты, то целесообразно время от времени проводить полное тестирование для выявления потенциальных проблем.


Настраивает Norton Disk Doctor на отображение карты диска во время его проверки.


Позволяет задать интервал простоя (в минутах) мыши и клавиатуры, по истечении которого Norton Disk Doctor начинает тестирование выбранных дисков в фоновом режиме.


Позволяет задать интервал простоя (в секундах) мыши и клавиатуры, по истечении которого Norton Disk Doctor начинает тестирование выбранных дисков в фоновом режиме.


Настраивает Norton Disk Doctor на автоматический запуск при каждой загрузке Windows.


Содержит перечень дисков, проверяемых автоматически при запуске Windows.

Для автоматической проверки можно выбрать сразу несколько дисков.


Настраивает Norton Disk Doctor на вывод анимации во время прохождения каждого теста.


Настраивает Norton Disk Doctor на воспроизведение звукового файла MIDI (MID или RMI) или WAVE (WAV) во время проверки диска.

Для использования этой функции требуется звуковая плата.


Здесь указывается путь звукового файла, воспроизводимого при проверке диска. Чтобы отыскать нужный звуковой файл среди каталогов на диске, нажмите кнопку [image] справа от текстового поля.

Для воспроизведения звуковых файлов требуется звуковая плата.


Позволяет просмотреть каталоги вашего компьютера и выбрать звуковой файл для воспроизведения в ходе проверки диска.

Для воспроизведения звуковых файлов требуется звуковая плата.


Воспроизводит выбранный звуковой файл.

Для воспроизведения звуковых файлов требуется звуковая плата.


Недоступно, поскольку не установлен флажок "Проигрывать музыку".


Настраивает Norton Disk Doctor на вывод, помимо стандартного, еще и пользовательского сообщения об ошибках.

Для ввода собственного текста сообщения нажмите кнопку "Правка".


Открывает окно для редактирования собственного сообщения.


Кнопка недоступна, поскольку не установлен флажок "Показать свое сообщение".


Здесь можно ввести собственный текст сообщения об ошибке.


Закрывает окно с сохранением всех изменений.


Закрывает окно без сохранения изменений.


Пролистывает страницы результатов тестирования.


Закрывает окно без создания подробного отчета о результатах тестирования.


Формирует подробный отчет о результатах тестирования.


Выводит на печать подробный отчет о результатах тестирования.


Принимает установленные параметры печати, выводит на печать подробный отчет и закрывает окно.


Закрывает окно без вывода на печать подробного отчета о тестировании.


Настраивает Norton Disk Doctor на пропуск теста таблицы разделов.

В таблице разделов содержится важная информация о жестких дисках.


Настраивает Norton Disk Doctor на пропуск теста CMOS.

Микросхема CMOS содержит данные о конфигурации аппаратных средств компьютера.


Настраивает Norton Disk Doctor на пропуск теста главного диска.

Главным называется диск, на котором хранится файл сжатого тома.


Настраивает Norton Disk Doctor на пропуск теста сжатых дисков.


Заставляет Norton Disk Doctor тестировать только один жесткий диск, даже если их несколько.


Заставляет Norton Disk Doctor проверять гибкие диски на наличие сжатых томов.

Этот флажок следует снять для экономии времени при тестировании дисков, не содержащих сжатых томов.


Заставляет Norton Disk Doctor игнорировать при проверке файлов их дату и время.

Обычно программа сообщает о файлах, дата и время создания которых, больше текущих даты и времени копьютера. Однако в некоторых ситуациях это не является нарушением. Например, вы можете получить такие файлы от другого пользователя, который работает в другом временном поясе. В этом случае следует установить данный флажок, чтобы программа не обращала внимания на дату и время.


Прекращает тестирование выбранных дисков.


Прекращает тестирование поверхности и продолжает проверку диска.


Кнопка недоступна, поскольку тестирование поверхности в данный момент не выполняется.


Останавливает тестирование текущего диска и начинает проверку следующего.


Эта кнопка недоступна, поскольку нет больше выбранных для проверки дисков, либо тестирование поверхности в данный момент не происходит.

Для полного прекращения проверки нажмите "Стоп".


Выдает перечень выполняемых тестов.

Текущее состояние каждого теста обозначается значком слева от его названия:

тест выполняется

тест завершен

тест пропущен


Показывает ход тестирования диска.


Позволяет выбрать диск, на котором хранится нужный файл отката.

Внимание! Не производите откат исправлений, если после них были сохранены, удалены или скопированы файлы.


Принимает текущий выбор диска, закрывает окно и начинает выполнять откат.


Закрывает окно, не принимая текущего выбора диска с файлом отката.


Позволяет настроить параметры исправления для данного теста.

Сначала запросить [image] заставляет Norton Disk Doctor выводить запрос перед исправлением ошибки.

Автоисправление [image] заставляет Norton Disk Doctor автоматически исправлять найденные ошибки.

Не исправлять [image] заставляет Norton Disk Doctor выполнять просто проверку без внесения изменений на диск.


Закрывает окно с сохранением установленных параметров.


Закрывает окно без сохранения измененных параметров.


Позволяет задать интервал простоя мыши и клавиатуры, по истечении которого Norton Disk Doctor начинает фоновое тестирование выбранных дисков. Введите нужное время или нажмите стрелки прокрутки для смены значения, указанного в поле.

Чтобы проверка диска выполнялась в фоновом режиме, пока вы занимаетесь другими делами, нажмите "Проверить" в главном окне программы, затем сверните окно.


Варианты оповещения об обнаруженных на диске ошибках:

Вывод окна отчета [image] все обнаруженные на диске ошибки отображаются в диалоговом окне.

Выдача короткого звукового сигнала [image] при обнаружении ошибок на диске компьютер издает сигнал.

Мерцание панели задач [image] при обнаружении ошибок панель задач начинает мерцать.

Звуковой сигнал и мерцание панели задач [image] при обнаружении ошибок звучит сигнал и мерцает панель задач.


Настраивает Norton Disk Doctor на вывод подробного отчета на текущий принтер. Для настройки параметров печати или выбора другого принтера нажмите эту кнопку [image].


Настраивает Norton Disk Doctor на вывод подробного отчета в файл. Имя файла указывается в текстовом поле. Чтобы выбрать диск или каталог для сохранения файла, нажмите эту кнопку [image].


Дает возможность переслать файл другому пользователю по электронной почте.


Дает возможность настроить параметры печати или выбрать другой принтер.


Позволяет выбрать другой каталог или диск для размещения файла подробного отчета.


Исправляет обнаруженные на данный момент ошибки и продолжает проверку.


Продолжает проверку, не исправляя обнаруженные на данный момент ошибки.


Прекращает проверку диска, не исправляя обнаруженные ошибки.


Закрывает это диалоговое окно и продолжает проверку диска.


Прекращает проверку диска.


Главное окно Norton Disk Doctor

В главном окне программы можно выбрать диски для проверки, включить автоматическое исправление ошибок, открыть окно "Параметры" и запустить процедуру тестирования.

Это диалоговое окно состоит из следующих элементов:

Автоматическое исправление ошибок
Установите этот флажок, чтобы программа Norton Disk Doctor автоматически исправляла все обнаруженные ошибки.

Выбор диска для проверки
Отметьте диски, которые должна проверить программа Norton Disk Doctor.

Проверить
Нажмите эту кнопку, чтобы начать процедуру тестирования.

Параметры
Нажмите эту кнопку для установки параметров исправления, пропуска тестов, вывода анимации и музыки, обработки потерянных кластеров, проведения теста поверхности и т.п.

Откат
Нажмите эту кнопку для выполнения отката произведенных изменений. Эта функция работает только после создания файла отката.

Закрыть
Нажмите эту кнопку, чтобы закрыть Norton Disk Doctor.

  Родственные разделы


Параметры Norton Disk Doctor: вкладка "Общие"
Параметры: вкладка "Общие"

На этой вкладке можно назначить автоматический запуск Norton Disk Doctor при загрузке Windows, указать диски для проверки и способы исправления ошибок.

На вкладке содержатся следующие параметры:

Запускать автоматически вместе с Windows
Установите этот флажок, чтобы Norton Disk Doctor запускался автоматически при загрузке Windows.

Диск(и)для проверки
Отметьте диски, которые будет проверять Norton Disk Doctor при запуске вместе с Windows.

Сначала запросить
Этот параметр означает выдачу запроса перед исправлением обнаруженной проблемы.

Автоисправление
Этот параметр означает, что Norton Disk Doctor исправит ошибки автоматически.

Не исправлять
Установите этот параметр, если вы не хотите, чтобы Norton Disk Doctor исправлял найденные ошибки.

Настройка
Установите этот параметр, чтобы Norton Disk Doctor использовал выбранные вами настройки.

  Родственные разделы


Окно "Настройка параметров исправления"

Параметры этого окна позволяют определить поведение Norton Disk Doctor при обнаружении определенных ошибок, как программа будет поступать с потерянными кластерами и будет ли она выдавать запрос для создания файла отката.

Таблицы FAT
"По запросу" означает, что программа будет спрашивать вашего разрешения перед исправлением ошибок FAT. "Автоматически" означает, что Norton Disk Doctor будет исправлять FAT, ни о чем вас не спрашивая. Выберите "Не исправлять", если хотите игнорировать любые ошибки, найденные в таблице размещения файлов.

Структуры каталогов
"По запросу" означает, что программа будет спрашивать вашего разрешения перед исправлением ошибок в каталогах. "Автоматически" означает, что Norton Disk Doctor будет исправлять эти ошибки, не интересуясь вашим мнением. "Не исправлять" — значит игнорировать любые ошибки, найденные в структуре каталогов.

Структуры сжатия
"По запросу" означает, что программа будет спрашивать вашего разрешения перед исправлением ошибок на сжатых дисках. Режим "Автоматически" позволит Norton Disk Doctor исправлять эти ошибки, не интересуясь вашим мнением. "Не исправлять" — значит игнорировать любые ошибки этой категории.

Дефекты поверхности
"По запросу" означает, что программа будет спрашивать вашего разрешения перед исправлением дефектов на поверхности диска. Режим "Автоматически" позволит Norton Disk Doctor исправлять эти ошибки, не интересуясь вашим мнением. "Не исправлять" — значит игнорировать любые ошибки этой категории.

Таблицы разделов
"По запросу" означает, что программа будет спрашивать вашего разрешения перед исправлением ошибок в таблице разделов. Режим "Автоматически" позволит Norton Disk Doctor исправлять эти ошибки, не интересуясь вашим мнением. "Не исправлять" — значит игнорировать любые ошибки этой категории.

Загрузочные записи
"По запросу" означает, что программа будет спрашивать вашего разрешения перед исправлением ошибок в загрузочной записи. Режим "Автоматически" позволит Norton Disk Doctor исправлять эти ошибки, не интересуясь вашим мнением. "Не исправлять" — значит игнорировать любые ошибки этой категории.

Потерянные кластеры, если менее [число] цепочек
Включение этого параметра позволит программе автоматически исправлять потерянные кластеры, если длина цепочки кластеров меньше указанной.

Сохранять потерянные кластеры как файлы
Этот параметр позволит Norton Disk Doctor сохранять потерянные кластеры в виде файлов.

Удалять потерянные кластеры
Выберите этот параметр, чтобы Norton Disk Doctor удалял потерянные кластеры.

Запрос о файле отката перед исправлением
При выборе этого параметра Norton Disk Doctor будет предлагать создать файл отката.

Файл отката позволяет отменить исправления, если их результаты окажутся нежелательными.

  Родственные разделы


Параметры Norton Disk Doctor: вкладка "Внешний вид"

Параметры этой вкладки позволяют включить воспроизведение анимации и звука во время тестирования диска программой Norton Disk Doctor. Кроме того, здесь можно ввести текст дополнительного сообщения, которое Norton Disk Doctor будет выдавать после выполнения всех тестов и перед своим стандартным отчетом.

Вкладка содержит следующие параметры:

Включить анимацию
Во время проверки диска вы увидете анимационное изображение.

Проигрывать музыку
Во время проверки диска будет воспроизводиться файл WAV или MID.

Выберите MIDI, RMI или WAV-файл для проигрывания во время проверки
Укажите имя звукового файла (в формате WAV, MID или RMI). Нажмите эту кнопку  [image]  для поиска файла по каталогам. Для пробы файла нажмите  [image].

  Для воспроизведения музыки требуется звуковая плата.

Показывать свое сообщение
Позволяет выводить собственный текст сообщения при обнаружении ошибок.

Правка
Позволяет ввести текст собственного сообщения об ошибке.

  Родственные разделы


Параметры Norton Disk Doctor: вкладка "Тест поверхности"

Параметры этой вкладки позволяют разрешить или запретить тест поверхности, а также установить некоторые режимы этого теста, как то: количество проходов, тип теста, какую область диска тестировать и нужно ли показывать карту диска при тестировании.

Вкладка содержит следующие параметры:

Включить тест поверхности
Установите этот флажок, чтобы Norton Disk Doctor мог проверить поверхность диска.

Число повторов
Этот параметр определяет, сколько раз Norton Disk Doctor должен пройтись по диску при тестировании поверхности.

Непрерывно
Этот параметр заставляет Norton Disk Doctor тестировать поверхность диска бесконечное число раз, пока программа не будет остановлена. Такой режим полезен для тестирования диска в ваше отсутствие.

Обычный тест
Этот параметр заставляет Norton Disk Doctor тестировать поверхность диска в обычном режиме.

Полный тест
Этот параметр заставляет Norton Disk Doctor более внимательно тестировать поверхность.

Всю область диска
Тестируется весь объем диска.

Область занятую файлами
Тестируются только те участки диска, где хранятся файлы.

Показывать карту диска во время теста
Выводит карту диска при тестировании поверхности.

  Родственные разделы


Параметры Norton Disk Doctor: вкладка "Расширенные"

Параметры этой вкладки позволяют указать тесты, которые Norton Disk Doctor не должен выполнять, и определить, что программа должна делать, работая в фоновом (свернутом) режиме.

Вкладка содержит следующие параметры:

Пропустить разделы и загрузочную запись
Не тестировать таблицы разделов и загрузочные записи.

Не тестировать CMOS
Пропускается тест CMOS.

Только один жесткий диск
Игнорируются неверно определенные дополнительные диски.

Не проверять дату и время создания файла
При проверке файлов игнорируются их атрибуты времени и даты.

Пропустить тест сжатия
Не тестируются сжатые диски.

Пропустить тест главного диска
Пропускается тест главного диска, на котором хранится сжатый том.

Поиск автомонтируемых дисков
Этот параметр заставляет Norton Disk Doctor проверять гибкие диски на наличие сжатых томов.

Начать после [число] минут и [число] секунд простоя
Введите минуты и секунды, что указать длительность простоя системы, после которой Norton Disk Doctor начнет проверку диска в фоновом режиме.

При обнаружении ошибок
Укажите, что должен делать Norton Disk Doctor при обнаружении ошибок, работая в фоновом режиме. Можно включить вывод отчета, звуковой сигнал, мигание панели задач или одновременное мигание панели задач и звуковой сигнал.

  Родственные разделы