Copyright: Copyright © 1994-1997 Symantec Corp.
Citation: Copyright © 1994-1997 Symantec Corp.


Введение в Norton System Doctor

  Демо (длительность 2:20)

Norton System Doctor постоянно следит за компьютером, заблаговременно предупреждая возникновение проблем и обеспечивая максимально производительную работу. При возникновении ситуации, требующей вмешательства пользователя, он может либо выдать сигнал, либо самостоятельно устранить проблемы, не прерывая вашей работы.

Главное окно программы Norton System Doctor представляет собой панель с множеством датчиков, которые осуществляют мониторинг практически всех компонентов компьютерной системы, включая диски, память, ЦП и сеть. В датчики Norton System Doctor встроена функция выдачи сигналов при возникновении критических ситуаций, требующих оповещения. Кроме того, датчики отображают информацию, полезную для проведения тонкой настройки эффективной работы компьютера. Назначение датчика можно определить, дважды нажав на нужном — при этом будет выведено его описание.

Несмотря на то, что для большинства пользователей настройка по умолчанию является идеальной, Norton System Doctor всегда можно перенастроить. Вот что можно сделать с его помощью:

Указать программе Norton System Doctor, что он должен отслеживать, добавляя и убирая датчики.

Указать программе Norton System Doctor, какие критические ситуации он должен обрабатывать автоматически.

Запускать Norton System Doctor в свернутом виде или в виде панели, прижатой к краю монитора для экономии рабочего пространства экрана.

Чтобы максимально использовать все возможности Norton System Doctor, всегда оставляйте его открытым. Можно настроить Norton System Doctor на автоматический запуск при загрузке Windows.

Для инициализации мониторинга системы нажмите эту кнопку  [image], чтобы открыть Norton System Doctor.

  Родственные разделы


Типы датчиков

Датчики Norton System Doctor можно разделить на следующие основные категории:

Датчики памяти

Датчики дисков

Системные датчики

Датчики Internet/сети

Датчики быстродействия

Информационные датчики

В зависимости от способа отображения информации в Norton System Doctor датчики можно разделить на:

Графические датчики [image] датчики этого типа обеспечивают вывод данных в реальном времени. К этому типу относится большинство датчиков Norton System Doctor. Графические датчики могут быть представлены в виде аналогового циферблата, аналоговой шкалы, гистограммы или цифрового индикатора. Циферблат, шкала или индикатор показывают только текущие значения, гистограмма же содержит совокупность показаний, накопленных за определенный временной интервал.

Из контекстного меню многих графических датчиков можно вызвать окно гистограммы. В этом окне отображается более развернутая гистограмма с текущим, минимальным и максимальным показаниями, снятыми с момента добавления или перенастройки датчика.

Датчики-светофоры [image] обычно эти датчики контролируют заданную периодичность выполнения определенных процедур и выдают информацию в виде зеленого, желтого или красного “сигналов светофора”. В большинстве из этих датчиков имеется функция автоматического запуска соответствующей программы Norton Utilities для устранения возникших проблем.

Датчики-календари [image] это датчики времени работы Windows и текущих даты и времени.

Большинство датчиков могут отображать один из двух типов показаний, как правило, противоположных. Например, датчик места на диске может показывать либо занятое, либо свободное место на диске, датчик попаданий в кэш — процент удачных и неудачных обращений в кэш. Тип отображаемых показаний можно настроить во вкладке "Стиль" окна "Параметров" датчика.

  Родственные разделы


Датчики диска

Norton System Doctor имеет множество датчиков для оценки различных состояний дисков. Можно отслеживать несколько дисков по отдельности, добавив к каждому из дисков конкретный датчик. Вы можете также отслеживать состояние всех дисков одновременно с помощью одного датчика, который будет выдавать сигнал, когда заданное критическое состояние будет обнаружено хотя бы для одного из всех дисков.

Фрагментация диска

Состояние диска

Данные образа диска

Целостность диска

Неполные кластеры

Статус SMART

Место на диске

Тест поверхности диска

  Родственные разделы


Информационные датчики

Ряд датчиков Norton System Doctor помогают собирать информацию по вашей системе:

Текущие дата и время

Файлы Norton Protection

Norton Utilities LiveUpdate

Время работы Windows

  Родственные разделы


Датчики памяти

Norton System Doctor имеет ряд датчиков, предназначенных для отслеживания загрузки памяти. Показания этих датчиков выводятся в реальном времени. С помощью них можно отслеживать влияние на загрузку памяти при запуске различных приложений. Это поможет выявить и выгрузить приложения или процессы, потребляющие большие объемы памяти.

Память DOS

Ресурсы GDI

Загрузка памяти

Физическая память

Селекторы (16-разрядные)

Размер файла подкачки

Загрузка файла подкачки

Ресурсы User

Виртуальная память

  Родственные разделы


Датчики сети и Internet

В состав Norton System Doctor входит ряд датчиков, контролирующих работу сетевых соединений:

Скорость передачи пакетов Internet

Спидометр Internet

Скорость чтения в сети(IPX)

Скорость записи в сети (IPX)

  Родственные разделы


Датчики производительности

В Norton System Doctor есть датчики, контролирующие работу кэша диска и собирающие статистику работы Windows. Эти датчики помогут произвести тонкую настройку компьютера, проанализировать производительность работы его кэша, принять правильное решение по модернизации техники. Датчик статистики работы Windows использует собственные статистические функции для оценки различных аспектов эффективной работы компонентов системы Windows.

Обращения в кэш

Загрузка кэша

Скорость кэша

Статистика работы Windows

  Родственные разделы


Системные датчики

Norton System Doctor содержит датчики, позволяющие отслеживать следующие важные аспекты эффективности работы системы:

Заряд батареи

Загрузка ЦП

CrashGuard+

Описания вирусов

Norton AntiVirus SE - поиск

Открытые файлы

Готовность Rescue

Нити

WinDoctor

  Родственные разделы


Датчик "Заряд батареи"

С помощью этого датчика вам будет легче определить, сколько времени вы еще сможете проработать до полной разрядки батареи. Особенно внимательно нужно следить за зарядом батареи при выполнении энергоемких операций (например, при перемещении файлов или других процедур, требующих длительного или частого обращения к диску). Если нужно настроить датчик "Заряда батареи" на выдачу сигнала, необходимо принять во внимание вид выполняемой работы, частоту подзарядки и износ батареи — с тем, чтобы правильно установить порог срабатывания.

При изменении порога срабатывания необходимо принимать во внимание ресурсоемкость выполняемых задач, прошлый опыт частоты перезарядки и срок эксплуатации батареи.

Для работы этого датчика необходимо, чтобы источник батарейного питания соответствовал стандарту управления питанием Microsoft API. Если в комплект машины не входит батарейное питание, этот датчик всегда показывает "Питание от сети."

  Родственные разделы


Датчик "Обращения в кэш"

Этот датчик показывает, сколько данных, необходимых программам, было получено из кэша, а не напрямую с диска. Событие "Обращение в кэш" подразумевает, что кэш содержит необходимые данные, а "обращение мимо кэша" — что данные пришлось отыскивать на диске. Поскольку кэш использует область ОЗУ, доступ к нему осуществляется значительно быстрее, чем к диску.

Например, если было 10000 запросов на чтение данных, и в 7500 случаях данные находились в кэше, то процент обращений в кэш составляет 75%. На многих компьютерах можно достичь 99% обращений в кэш. Низкий процент обращений в кэш может быть обусловлен следующими обстоятельствами:

Большое количество процессов, одновременно запрашивающих данные.

Малый размер кэша диска
Размер дискового кэша управляется системой Windows. При этом он динамически изменяется для достижения оптимального соотношения между нуждами системы и объемом установленной в компьютере памяти. Увеличить свободную память можно, закрыв ненужные приложения, либо установив дополнительную оперативную память.

Если настроить датчик на показание неудачных обращений в кэш, то его наименование изменяется на "Обращения мимо кэша".

  Родственные разделы


Датчик "Загрузка кэша"

Этот датчик контролирует объем физической памяти (ОЗУ), занятый под дисковый кэш.

Кэш диска — это порция ОЗУ, которая выделяется Windows под временную область для сохранения данных с диска. Доступ к данным в ОЗУ происходит значительно быстрее, чем к диску, поэтому, чем больше объем дискового кэша, тем выше производительность работы компьютера.

Размер дискового кэша управляется системой Windows. При этом он динамически изменяется для достижения оптимального соотношения между нуждами системы и объемом установленной в компьютере памяти. Увеличить свободную память можно, закрыв ненужные приложения, либо установив дополнительную оперативную память.

Показания датчика могут быть выражены в мегабайтах, килобайтах, байтах, либо в процентах от максимально зарегистрированного в компьютере размера кэша. Информацию по загрузке памяти в текущий момент можно также получить в программе System Information, открыв ее из контекстного меню датчика.

  Родственные разделы


Датчик "Скорость кэша"
Датчик “Скорость кэша”

Этот датчик измеряет скорость, с которой компьютер обрабатывает запросы к данным на диске. Поскольку часть этих данных сохраняется в кэше диска, при оценке показаний учитываются скорость системного ОЗУ и доступа к диску.

Низкая скорость кэша может быть вызвана следующими обстоятельствами:

Большое количество процессов, одновременно запрашивающих данные.

Малый объем кэша.
Размер дискового кэша управляется системой Windows. При этом он динамически изменяется для достижения оптимального соотношения между нуждами системы и объемом установленной в компьютере памяти. Увеличить свободную память можно, закрыв ненужные приложения, либо установив дополнительную оперативную память.

Сильная фрагментация данных на диске

Низкая скорость диска

  Родственные разделы


Датчик "Загрузка ЦП"

Этот датчик измеряет время, затрачиваемое ЦП на выполнение команд, по отношению ко времени его простоя.

Если загрузка ЦП все время высокая, это может означать, что приложения или другие процессы неэффективно расходуют ресурсы, или же открыто слишком много приложений. Этот датчик помогает контролировать работу системы, диагностировать неполадки и анализировать работу конкретных приложений и процессов.

Загрузка ЦП может подскочить до 100% во время операций, интенсивно использующих процессор: например, при загрузке сложных программ, обработке операций CAD-систем или электронных таблиц. Также следует иметь в виду, что некоторые 16-разрядные драйверы устройств, загруженные из CONFIG.SYS или AUTOEXEC.BAT, могут препятствовать снижению загрузки ЦП.

Показания датчика могут быть выражены в процентах времени либо использования ЦП, либо его простоя. Дополнительную информацию по ЦП и его сравнительным характеристикам можно также получить в программе System Information, открыв ее в контекстном меню датчика.

  Родственные разделы


Датчик "Текущие дата и время"

Этот датчик показывает в окне Norton System Doctor текущие дату и время. Иногда удобно держать его поверх остальных окон

Этот датчик всегда появляется в календарном формате. Для него и для датчика "Времени работы Windows" можно менять шрифт.

  Родственные разделы


Датчик "Фрагментация диска"

Этот датчик показывает, насколько фрагментирован локальный диск. Он может автоматически запустить Speed Disk для дефрагментации диска или выдать сигнал в случае, когда уровень фрагментации достигает определенного процента.

Фрагментация может ухудшить скоростные характеристики работы компьютера, так как снижает скорость доступа к диску. Частое создание, изменение, копирование или удаление файлов увеличивают фрагментацию диска.

Датчик можно настроить на показ либо фрагментированной, либо нефрагментированной доли диска. Нажав вкладку "Диск" на странице "Свойства " датчика, можно также установить частоту проверки диска датчиком и время ожидания до возобновления проверки в случае ее прерывания другими операциями системы. Можно добавить отдельный датчик фрагментации диска для каждого устройства, либо включить один для всех.

По умолчанию Norton System Doctor выводит по одному такому датчику для каждого диска, автоматически устанавливая соответствующий порог выдачи сигнала. Кроме жестких дисков, датчик может следить за фрагментацией съемных носителей высокой емкости, таких как Iomega Zip [image] и Jaz [image].

Датчики "Фрагментация диска" и “Целостность диска” выполняют проверку диска одинаково. Norton System Doctor собирает информацию для этих датчиков за один цикл опроса. Если изменить значение интервала проверки или повторной проверки для одного датчика, то эти параметры автоматически обновятся и для другого.

  Родственные разделы


Датчик "Образ диска"

Этот датчик отображается в виде "светофора" и показывает, сколько времени прошло с момента последнего запуска утилиты Image, которая сохраняет образ критической информации локального диска.

Эта информация используется для восстановления диска после форматирования или удаленных файлов и каталогов. Утилиту Image следует запускать достаточно часто, чтобы у вас всегда была свежая информация. Датчик "Данные образа диска" может автоматически запускать программу Image, либо по прошествии определенного времени с момента ее последнего запуска выдавать сигнал о том, что данные устарели, и их необходимо обновить.

Кроме жестких дисков, датчик может следить за сохранением образа диска для съемных носителей высокой емкости, таких как Iomega Zip [image] and Jaz [image].

Во вкладке “Диск” окна “Параметры” этого датчика можно настроить частоту сканирования нужных дисков. Можно вывести для каждого диска отдельный датчики, либо заставить один датчик контролировать создание образа для всех дисков. (При включении отдельных датчиков не следует устанавливать параметр “Осмотр всех жестких дисков”.)

При изменении порога срабатывания для данного датчика необходимо принимать во внимание характер выполняемой на компьютере работы. Чем чаще вы создаете, изменяете, копируете или удаляете файлы, тем чаще необходимо запускать Image.

  Родственные разделы


Датчик "Целостность диска"
Датчик “Целостность диска”

Этот датчик контролирует логическую организацию физического диска. При обнаружении связанных с этим проблем он может выдать сигнал или автоматически запустить Norton Disk Doctor. Кроме жестких дисков, этот датчик может следить за съемными носителями высокой емкости, такими как Iomega Zip [image] и Jaz [image].

Датчик периодически сканирует диск, проверяя его на наличие ошибок в таблице размещения файлов, файлов с перекрестными ссылками и потерянных кластеров. Красный сигнал указывает на наличие серьезных проблем, желтый — на существование потерянных кластеров, а зеленый — на отсутствие ошибок.

Этот датчик не проверяет поверхность диска, загрузочный сектор и таблицу разделов диска. Тем не менее, при обнаружении проблем Norton Disk Doctor выполнит полную диагностику диска и исправит найденные ошибки. (Датчик проверки поверхности диска периодически проверяет диск на наличие ошибок.)

Частоту проверки можно менять во вкладке "Диск" экрана "Свойств" датчика. Можно вывести для каждого диска отдельный датчики, либо заставить один датчик контролировать поверхность всех дисков. (При включении отдельных датчиков не следует устанавливать параметр “Осмотр всех жестких дисков”.) Здесь можно также указать время ожидания до возобновления проверки в случае ее прерывания другими операциями системы.

Датчики "Целостность диска" и “Фрагментация диска” проверяют диск одинаково. В результате Norton System Doctor собирает информацию для их обоих за один цикл опроса. Например, если для датчика "Целостность диска" изменить интервалы первичной и повторной проверки, то для датчика "Фрагментация диска" эти параметры изменятся соответственно, и наоборот.

  Родственные разделы


Датчик "Неполные кластеры"
Датчик "Неполные кластеры”

Этот датчик показывает объем незаполненного кластерами места на диске.

Операционная система выделяет место на диске для хранения файлов дискретными блоками — кластерами. Очень часто данные файла не полностью занимают отведенный для них кластер. Такие кластеры называются неполными. Остающееся в них свободное пространство все равно считается занятым и не может быть выделено для других файлов. Наличие неполных кластеров приводит к тому, что часть дискового пространства используется неэффективно.

Снизить процент неполных кластеров на диске можно с помощью файловой системы FAT32, если установить в ней меньший размер кластера.

  Родственные разделы


Датчик "Статус SMART"

Сигнализирует об угрозе отказа диска, позволяя заранее зарезервировать ценную информацию и заменить диск. Этот датчик действует только для дисков, имеющих встроенную функцию SMART

Технология самоконтроля SMART (Self-Monitoring And Reporting Technology) встречается в новых моделях жестких дисков. Она позволяет дискам самим контролировать свою работу и предсказывать большинство аппаратных сбоев до того, как они произойдут.

Этот датчик действует только для дисков, имеющих встроенную функцию SMART.

  Родственные разделы


Датчик "Место на диске"

Этот датчик контролирует степень загрузки локального или сетевого диска, к которому есть доступ. С его помощью вы сможете заранее узнать о нехватке свободного места на диске и предотвратить возникновение проблем при работе приложений, создании или копировании файлов. . Из контекстного меню датчика можно открыть System Information для получения дополнительных сведений о дисках.

Кроме жестких дисков, этот датчик может следить за съемными носителями высокой емкости, такими как Iomega Zip [image] и Jaz [image]. Сетевые администраторы могут использовать датчик "Место на диске" для контроля за загрузкой сетевых дисков.

При изменении порогового значения сигнала необходимо учитывать характер выполняемой работы и свободный объем диска. Например, если вы интенсивно используете мультимедийные или графические приложения, создаете объемные документы или работаете с большими базами данных, то место на диске расходуется очень быстро.

Выбрать диски для проверки, а также настроить частоту их сканирования можно во вкладке “Диски” окна “Свойства”. Можно вывести для каждого диска отдельный датчики, либо заставить один датчик контролировать все локальные диски. Показания могут быть выражены в мегабайтах, килобайтах, байтах и процентах от общего объема диска.

  Родственные разделы


Датчик "Тест поверхности диска"

Этот датчик проверяет состояние поверхности локального диска. При обнаружении неполадок он может автоматически запустить Norton Disk Doctor или сообщить о них пользователю. Индикатор на поверхности датчика отражает процент выполнения текущего теста поверхности. Датчик поверхности диска поможет предотвратить проблемы из-за неисправностей дисков.

Несмотря на то, что в обычном режиме тест поверхности на какое-то время монополизирует ресурсы ПК, этот датчик не создает помех другим системным операциям, поскольку использует время простоя ЦП. Если тест прерывается другими событиями, то датчик возобновляет его позднее — с того места, где он был приостановлен.

Выбрать диски для проверки, а также настроить частоту их сканирования можно во вкладке “Диски” окна “Свойства”. Можно вывести для каждого диска отдельный датчики, либо заставить один датчик контролировать все локальные диски с несъемными носителями. (При включении отдельных датчиков не следует устанавливать параметр “Осмотр всех жестких дисков”.) Здесь можно также указать время ожидания до возобновления проверки в случае ее прерывания другими операциями системы.

Кроме жестких дисков, этот датчик может следить за съемными носителями высокой емкости, такими как Iomega Zip [image] и Jaz [image]. Сетевые администраторы могут использовать этот датчик для контроля за сетевыми дисками. Датчик поверхности дисков не может контролировать гибкие диски.

  Родственные разделы


Датчик "Память DOS"
Датчик “Память DOS”

Этот датчик контролирует использование основной памяти компьютера.

Windows загружает в область памяти DOS все необходимые системе драйверы устройств реального режима. Файлы CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT требуют загрузки драйверов реального режима. В некоторых приложениях, предназначенных для Windows 3.x, используется область памяти DOS, и драйверы реального режима уменьшают объем памяти, доступный этим приложениям.

Следует иметь в виду, что память DOS — это не та же самая память, что используется Windows 95 для открытия окон DOS. Память DOS занимают некоторые старые 16-разрядные программы; этот датчик фиксирует объем памяти, доступный для их размещения.

В Windows большинство драйверов реального режима заменены новыми драйверами виртуальных устройств, поэтому драйверы реального режима могут здесь и не использоваться. Файлы CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT нужны только для загрузки драйверов реального режима.

  Родственные разделы


Датчик "Ресурсы GDI"

Этот датчик замеряет использование ресурсов интерфейса гpафических устройств (GDI).

Для запуска приложений Windows нужны свободные ресурсы GDI, ресурсы User и (для приложений Windows 3.x) селекторы. Если эти требования не будут удовлетворены, то станет невозможным открытие дополнительных приложений. Когда запущенные приложения уже полностью используют эти ресурсы, то выдаются сообщения о нехватке памяти, и приходится закрывать одно или несколько из них.

По сравнению с более ранними версиями Windows, в последних версиях ресурсы GDI значительно расширены и усовершенствованы, частично за счет реализации некоторых ресурсоемких операций на основе 32-разрядного кода. Например, спулинг, печать, изображение шрифтов и многие графические операции теперь используют 32-разрядный код.

Тем не менее, Некоторые из ресурсов GDI все еще производятся на основе устаревшего 16-разрядного кода. Хоть это и обеспечивает совместимость с приложениями DOS и Windows 3.x, 16-разрядный код несет в себе ряд недостатков Windows 3.1. Поскольку каждое выводимое рабочее или диалоговое окно потребляет ресурсы GDI, они сохраняют определенные ограничения, особенно при работе с 16-разрядными приложениями.

Из контекстного меню датчика можно открыть System Information для получения дополнительных сведений о загрузке памяти.

  Родственные разделы


Датчик "Скорость пакетов Internet"

Этот датчик показывает скорость передачи пакетов Internet между вашим компьютером и выбранным узлом Internet. Датчик отправляет сигнал на узел Internet, замеряя время до получения ответного сигнала. Чем меньше выдаваемое значение в миллисекундах, тем быстрее происходит реверсирование и , следовательно, тем выше скорость связи между выбранным узлом и компьютером.

Если держать этот датчик включенным, он будет извещать вас о наступлении наиболее благоприятного периода для связи с выбранным узлом по Internet.

Укажите узел Internet (имя хоста или IP-адрес), который необходимо отслеживать, во вкладке “Узел” окна “Свойства” данного датчика. Чтобы следить за несколькими узлами одновременно, добавьте соответствующее число датчиков реверсирования пакетов.


Датчик "Скорость Internet"

Этот датчик показывает скорость связи с выбранным узлом Internet. Датчик отправляет сигнал на узел Internet, замеряя время до получения ответного сигнала. (Имейте в виду, что меньшая величина значения времени в этом случае означает более высокую скорость передачи.)

Сигнал этого датчика может уведомлять вас о том, что скорость передачи неприемлемо низка.

Можно выбрать узел (имя хоста или адрес IP) на вкладке Узел Свойств этого датчика. Узел (имя хоста или адрес IP ) можно выбрать на вкладке "Узел" страницы "Свойства" для этого датчика. Для контроля нескольких узлов нужно добавить для каждого из них свой датчик " Скорость Internet".


Датчик "Загрузка памяти"

Этот датчик регистрирует объем памяти, выделенной для работающих приложений.

Когда вся физическая память (ОЗУ) выделена, Windows продолжает свою работу с приложениями за счет использования виртуальной памяти из файла подкачки. Тем не менее, приложения, полностью размещенные в оперативной памяти, работают быстрее, чем приложения, частично подгружаемые из файла подкачки.

Если датчик показывает 50%-ную загрузку памяти, это означает, что занята вся оперативная память. Для выполнения последующих операций потребуется использование файла подкачки, что приведет к замедлению работы компьютера.

Для снижения загрузки памяти попробуйте закрыть ненужные приложения.

  Родственные разделы


Датчик "Скорость чтения в сети (IPX)"
Датчик "Скорость чтения в сети (IPX)”

Этот датчик замеряет быстродействие считывания системой данных с сетевого устройства Novell NetWare. Он помогает оценить производительность работы сетевого адаптера и другого сетевого оборудования.

Из контекстного меню этого датчика можно открыть программу System Information на вкладке "Сеть" для получения дополнительных сведений о сети.

  Родственные разделы


Датчик "Скорость записи в сети (IPX)"
Датчик "Скорость записи в сети (IPX)”

Этот датчик замеряет быстродействие записи данных на сетевое устройство Novell NetWare. Он помогает оценить производительность работы сетевого адаптера и другого сетевого оборудования.

Из контекстного меню этого датчика можно открыть программу System Information на вкладке "Сеть" для получения дополнительных сведений о сети.

  Родственные разделы


Датчик "Файлы Norton Protection"

Этот датчик показывает количество файлов, находящихся на данный момент в корзине с защитой Norton Protection. Norton Protection расширяет возможности стандартной Корзины путем защиты перезаписанных файлов, удаленных с помощью приложений Windows и в окне DOS. До тех пор, пока эти файлы находятся под защитой Norton Protection, их можно восстановить.

Всякий раз при сохранении изменений в файле его старая версия перезаписывается. Стандартная Корзина Windows не может восстановить такие перезаписанные файлы, поскольку они не удаляются стандартным методом, а изменяются. Средства защиты и восстановления Norton Protection дают такую возможность.


Датчик "Norton Utilities LiveUpdate"

Этот датчик напоминает вам о том, что пора проверить, не появились ли новые версии Norton Utilities. Он может загрузить программу LiveUpdate Symantec, которая выгружает обновленные версии Norton Utilities непосредственно с сервера Symantec, если у вас есть доступ к Internet.

  Родственные разделы


Датчик "Открытые файлы"

Этот датчик контролирует количество открытых файлов на доступном локальном или сетевом диске. В ходе работы приложений и процессов система открывает различные файлы. В Windows нет ограничений на количество одновременно открытых файлов. Тем не менее, большое количество открытых файлов может снизить быстродействие системы.

Этот датчик помогает анализировать производительность машины и отдельных приложений (в особенности приложений, работающих с базой данных, поскольку они открывают помногу файлов). Большое количество одновременно открытых файлов может, например, объяснить низкую производительность кэша диска.

Можно добавить отдельный датчик "Открытых файлов" для каждого контролируемого диска.

  Родственные разделы


Датчик "Физическая память"

Этот датчик контролирует использование физической памяти (ОЗУ). Приложения работают быстрее с физической, нежели с виртуальной памятью.

Физическая память включает дисковый кэш переменного размера, который обычно занимает большую часть свободной памяти. Следовательно, физическая память по большей части бывает занята.

Из контекстного меню этого датчика можно открыть программу System Information на вкладке "Сеть" для получения дополнительных сведений о загрузке памяти.

  Родственные разделы


Датчики статистики работы Windows

Эти датчики показывают различную статистическую информацию о производительности системы, предоставляемую Windows. Они контролируют те же ресурсы, что и программа Windows System Monitor. Для одновременного контроля за различными типами данных производительности можно добавить несколько датчиков. Информация этих датчиков некоторым образом дублирует показания датчиков System Doctor, однако датчики статистики работы Windows не содержат функций сигнализации.

Датчики этой группы показывают, как минимум, три категории статистических данных:

Файловая система [image] показатели операций чтения и записи

Ядро [image] число виртуальных машин, работающих в настоящий момент, количество используемых нитей и процент загрузки ЦП

Диспетчер памяти [image] показатели использования файла подкачки и управления виртуальной памятью.

Во вкладке "Свойства" этого датчика перечислены все возможные категории информации, контролируемые элементы в каждой категории, а также описание каждого из них. Здесь также показаны заголовки элементов для большого и малого размеров датчиков — при необходимости эти заголовки можно изменить.

Добавьте отдельные датчики работы Windows для каждого элемента информации, который нужно контролировать.

  Родственные разделы


Датчик "Готовность Rescue"

Этот датчик периодически проверяет критически важные системные и загрузочные файлы и данные. Он выдает сигнал при изменении этих данных, а также напоминает о необходимости создания набора аварийных дисков.

Аварийный набор дисков содержит копию вышеупомянутых файлов и данных и уникален для каждого компьютера. Этот набор понадобится в случае сбоя загрузки компьютера для обеспечения его запуска. После этого с помощью Norton Utilities можно исправить все ошибки и восстановить нормальную работу компьютера.

Если в системе имеется устройство Iomega Zip [image] или Jaz [image], можно с его помощью создать аварийный комплект Norton Zip. При возникновении проблем загрузки компьютера, этот аварийный комплект позволит загрузить Windows. После загрузки автоматически запустится программа Rescue Recovery Wizard и поможет восстановить работоспособное состояние системы.

Аварийную информацию необходимо поддерживать в актуальном состоянии. Датчик "Готовность Rescue" поможет вам в этом, автоматически запуская Rescue Disk, либо сигнализируя о том, что прошло определенное время с момента ее последнего запуска.

Поскольку для компьютеров с устройствами Zip можно создать оба аварийных комплекта — на обычных дискетах и Norton Zip, имейте в виду, что датчик готовности отслеживает информацию только для одного типа созданного аварийного комплекта.  Поэтому не нужно добавлять отдельный датчик для каждого аварийного набора.

  Родственные разделы


Датчик "Селекторы (16-разрядные)"

Этот датчик контролирует использование селекторов, необходимых 16-разрядным приложениям и процессам для управления памятью.

6-разрядным приложениям доступно конечное (8192) количество селекторов. Некоторые приложения могут использовать сотни селекторов. При использовании всех селекторов выдаются сообщения о нехватке памяти или ресурсов. Этот датчик позволяет следить за наличием свободных селекторов и избегать ситуаций, вызывающих подобные сообщения.

Более современные 32-разрядные приложения не используют селекторы, т. к. управляют памятью совершенно другими методами.

  Родственные разделы


Датчик "Размер файла подкачки"

Это датчик контролирует свободное место на диске, доступное для файла подкачки Windows. Windows динамически увеличивает и уменьшает это место в зависимости от потребностей системы.

Этот датчик настраивается на выдачу показаний в мегабайтах, килобайтах, байтах или в процентном отношении к общему объему свободного места. Из контекстного меню датчика можно открыть программу System Information для получения подробных сведений о системной памяти и ее текущем использовании.

В Windows можно настроить размещение файла подкачки и его максимальный и минимальный размер. Для этого следует выбрать "Свойства..." в контекстном меню значка "Мой компьютер", выбрать вкладку "Быстродействие" и нажать "Виртуальная память".

  Родственные разделы


Датчик "Загрузка файла подкачки"
Датчик "Загрузка файла подкачки”

Этот датчик отслеживает долю файла подкачки, занятую в данный момент для временного хранения данных. Файл подкачки используется Windows для управления виртуальной памятью. По умолчанию система постоянно изменяет дисковое пространство, зарезервированное для файла подкачки, в зависимости от текущих потребностей в памяти. Этот датчик показывает, насколько эффективно эти потребности удовлетворены.

Приложения, полностью загруженные в оперативную память, работают значительно быстрее, чем те, что частично используют файл подкачки. Тем не менее, наличие виртуальной памяти позволяет компьютеру запускать одновременно несколько программ, общий объем которых превышает доступную физическую память (ОЗУ). Подкачка данных с диска позволяет запускать больше приложений.

Показания датчика могут быть выражены в мегабайтах, килобайтах, байтах или в процентном отношении к максимальному объему свободного места. Из контекстного меню этого датчика можно открыть программу System Information для получения дополнительных сведений о загрузке памяти.

В Windows можно изменить размещение файла подкачки и его максимальный и минимальный размер. Для этого следует нажать "Свойства" в контекстном меню значка "Мой компьютер", выбрать вкладку "Быстродействие" и нажать "Виртуальная память".

  Родственные разделы


Датчик "Нити"

Этот датчик контролирует текущее количество работающих нитей.

Новые 32-разрядные приложения и 32-разрядный сегмент самой операционной системы могут разбивать свое выполнение на отдельные нити (подпроцессы). Это свойство обеспечивает возможность максимального использования ресурсов ЦП, поскольку приложения, разделенные на множество нитей, работают быстрее и лучше реагируют на действия пользователя. Например, разбитое на нити приложение может предоставить пользователю возможность отменить длительную операцию (такую, как открытие объемного документа) или переключиться на другую задачу, пока проходит эта операция. Для операций высшего (таких, как реакция на клавиатуру или мышь) или низшего приоритета при работе в фоновом режиме (например, разбивка документа на страницы или подготовка его к печати) приложение может создавать отдельные нити. Тем не менее, большое количество одновременно работающих нитей приводит к повышенному потреблению памяти и замедлению работы ЦП.

Датчик "Нити" может способствовать анализу работы машины и эффективности использования нитей 32-разрядными приложениями. Если вам необходимо, чтобы датчик выдавал сигнал, то при определении порогового уровня необходимо принять во внимание характер выполняемой работы и объем свободной памяти. Например, если одновременно открывается несколько 32-разрядных приложений, использование нитей будет высоким.

  Родственные разделы


Датчик "Ресурсы User"

Этот датчик контролирует использование ресурсов User.

Для работы приложений Windows необходимы свободные ресурсы User, ресурсы GDI и (для приложений Windows 3.x) селекторы. Если свободных ресурсов нет, то становится невозможным дополнительно открыть другие приложения. Если уже запущенные приложения исчерпали эти ресурсы, то будет выдано сообщение о нехватке памяти, и придется закрывать одно или несколько приложений.

По сравнению с более ранними версиями Windows, в распоряжении Windows 95 находится большее количество ресурсов User — частично за счет использования нового 32-разрядного кода. Тем не менее, значительная часть ресурсов User продолжает обеспечиваться за счет старого, 16-разрядного кода. Хотя этот старый код и обеспечивает совместимость с приложениями, предназначенными для Windows 3.x, в нем сохраняется ряд ограничений Windows 3.1. Поскольку каждое рабочее и диалоговое окно потребляет ресурсы User, они до некоторой степени ограничены, в особенности при работе с 16-разрядными приложениями.

Из контекстного меню этого датчика можно открыть программу System Information для получения дополнительных сведений о загрузке памяти.

  Родственные разделы


Датчик "Виртуальная память"

Этот датчик контролирует долю свободного места на диске, доступную для организации виртуальной памяти. Потенциально виртуальная память включает свободное пространство диска плюс незанятое место файла подкачки.

Приложения, полностью загруженные в оперативную память, работают значительно быстрее, чем те, что частично используют файл подкачки. Тем не менее, наличие виртуальной памяти позволяет компьютеру запускать одновременно несколько программ, общий объем которых превышает доступную физическую память (ОЗУ). Подкачка данных с диска позволяет запускать больше приложений. Когда объем виртуальной памяти становится низким, производительность работы резко снижается, запускаемые приложения перестают работать нормально или не запускаются вообще. Описываемый датчик поможет оценить производительность работы системы и своевременно принять решение о модернизации технических средств.

Увеличить потенциальный объем виртуальной памяти можно, освободив нужное место на диске с файлом подкачки, либо переместив этот файл на другой, более свободный диск. Освободить место на Показания датчика могут быть выражены в мегабайтах, килобайтах, байтах или в процентном отношении к максимальному объему свободного места.

Из контекстного меню этого датчика можно открыть программу System Information для получения дополнительных сведений о загрузке памяти.

  Родственные разделы


Датчик "Описания вирусов"

Этот датчик показывает, являются ли файлы описаний вирусов обновленными. . Очень важно, чтобы файлы описаний вирусов были самыми последними — только тогда датчик "Поиск вирусов" сможет обнаружить новые вирусы. Если описания вирусов хранятся более 35 дней, загорается красный свет светофора, и включается сигнал датчика (если это задано). По умолчанию сигнализация устанавливается на вывод сообщения с рекомендацией обновить файлы описаний вирусов.

Если вы подключены к Internet, то этот датчик может запустить программу LiveUpdate для автоматического получения обновленных описаний вирусов. Обновленные описания вирусов появляются в Symantec Corporation каждый месяц, их также можно с World Wide Web узла Symantec (http://www.symantec.com), с различных BBS , либо по почте прямо от Symantec Corporation.

Имейте в ввиду — красный свет светофора вовсе не означает, что система заражена вирусом! Это означает лишь то, что имеющиеся файлы описаний вирусов устарели, и, возможно, уже существует новый набор описаний, который можно получить из Symantec. Датчик переключится на зеленый свет, только если имеющиеся описания вирусов относятся к дате не позднее указанного срока во вкладке "Сигнал" данного датчика.

  Родственные разделы


Датчик "Поиск вирусов"

Этот датчик периодически проверяет вашу систему на вирусы с помощью новейшей антивирусной технологии. В текущую версию Norton Utilities входит Norton AntiVirus SE (starter edition), который позволяет обезвредить большинство вирусов. При обнаружении вируса на светофоре загорается красный свет, и датчик срабатывает, либо выдавая предупреждение, либо автоматически начиная дезинфекцию.

Для обеспечения необходимой защиты от вирусов рекомендуется установить достаточно высокую частоту профилактической проверки системы на вирусы.

Во вкладке "Файлы для проверки" экрана "Свойств" датчика можно указать файлы, которые необходимо проверять на вирусы. Во вкладке "Диск" можно задать частоту проверки диска на вирусы. Можно также указать время ожидания до возобновления проверки в случае ее прерывания другими операциями системы. Для каждого диска можно включить свой датчик поиска вирусов, либо заставить один датчик следить за всеми локальными дисками.

  Если включено несколько датчиков, не надо включать параметр проверки всех локальных дисков.

Для обеспечения максимальной защиты от вирусов рекомендуем приобрести полную версию Norton AntiVirus. Norton AntiVirus 4.0 включает модуль Автозащиты и новейшую эвристическую технологию Bloodhound-Macro.

Автозащита контролирует отсутствие вирусов на протяжении всей вашей работы на компьютере, анализируя выполняемые операции и выдавая предупреждение при выявлении вирусоподобной деятельности. Эвристическая технология Bloodhound-Macro поможет остановить действие макровирусов [image] даже неизвестных [image] прежде, чем они активизируются.

  Родственные разделы


Компьютерные вирусы

Компьютерный вирус — это самовоспроизводящаяся программа, написанная с целью нарушения работы компьютера незаметно для пользователя. Компьютерные вирусы прикрепляются к другим программным файлам и активизируются при их запуске. После активизации вирус распространяется путем самокопирования в другие программы на всех доступных дисках.

Вирусы могут быть в двух состояниях:

Активном, когда они загружены в память компьютера

Пассивном, когда они просто хранятся в файлах или загрузочных записях

Особенно опасны вирусы, которые портят программы, удаляют файлы и даже форматируют диски.

Как и в случае с биологическими вирусами, действие компьютерных вирусов может не проявляться в течении нескольких дней и даже недель. Некоторые вирусы действуют только в определенные часы и дни. Перед тем, как вирус ощутимо навредит вашей системе, он может переместиться с жесткого диска на дискеты, вставляемые в дисковод. Зараженные дискеты могут заразить и другие компьютеры, на которых они побывают. Таким образом вирус может распространяться незаметно еще до того, как начнет себя проявлять.

При останове ПК вирус удаляется из памяти, но не из зараженных файлов или с диска. Поэтому при следующем запуске ПК программа-вирус снова активизируется и прикрепится к новым программам.

Для защиты компьютера от вирусов необходимо выполнить ряд требований и мероприятий:

Используйте датчик поиска вирусов для автоматической проверки компьютера на вирусы во время работы.

Используйте датчик описаний вирусов для автоматического обновления описаний вирусов. Это даст вам уверенность в том, что ваш компьютер будет защищен от самых новейших вирусов.

Приобретите и используйте хорошую программу по обнаружению и удалению вирусов, такую как Norton AntiVirus.

Периодически создавайте резервные копии жестких дисков.

Покупайте и используйте только лицензионные копии программного обеспечения, а также создавайте диски резервных копий, защищенные от записи.

Храните обновленный набор аварийных дисков, защищенных от записи, которые помогут восстановить вашу систему в случае ее атаки вирусами.

  Родственные разделы


Что могут и чего не могут делать компьютерные вирусы

Вирусы могут:

Заразить программные файлы, текстовые файлы и файлы электронных таблиц, или программы операционной системы и файлы документов (такие как файлы DOT и DOC), содержащие макросы.

Заразить диски, прикрепляясь к специальным программам в тех областях диска, которые называются загрузочными записями и главными загрузочными записями.

Испортить файлы и данные.

Вирусы не могут:

Повредить аппаратные средства, такие как клавиатура и монитор. Даже если наблюдаются странные явления, например, искажение экрана или “заглатывание” вводимых символов, это означает всего лишь то, что вирус поразил программу, управляющую монитором или клавиатурой.

Физически повредить диски.

Заразить диски, защищенные от записи.

  Родственные разделы


Типы компьютерных вирусов

Датчик поиска вирусов обнаруживает следующие типы вирусов::

Программные вирусы [image] поражают работающие программные файлы, такие как приложения или программы операционной системы.

Загрузочные вирусы [image] поражают загрузочные записи или главные загрузочные записи на дисках. При запуске компьютера прежде всего выполняется специальная программа, хранящаяся в загрузочной записи, для подготовки к последующему запуску операционной системы. Диски, содержащие только данные, тоже могут содержать загрузочные вирусы. При активизации вируса компьютер пытается загрузиться с инфицированного диска. Вирус может активизироваться, даже если компьютер не сможет при этом загрузиться. Все загрузочные вирусы остаются активными в памяти компьютера до тех пор, пока он работает. Находясь в памяти, они продолжают распространяться через дискеты.

Вирусы макросов [image] макросы представляют собой особые сценарии, создаваемые для выполнения повторяющихся операций в таких приложениях, как Microsoft Word. Вместо того, чтобы выполнять эти операции снова и снова, их можно записать в виде "макроса" и затем запускать по мере необходимости.
Вирусы макросов заражают файлы, которые создаются в приложениях, поддерживающих использование макросов. Эти вирусы могут случайно распространяться на другие файлы, которые сохраняются с помощью таких приложений, поскольку в приложениях типа Microsoft Word макрос может запускаться при каждом запуске программы Word.

  Родственные разделы


Жизненный цикл компьютерных вирусов

Жизненный цикл компьютерных вирусов состоит из трех этапов: заражение, обнаружение и обезвреживание.

На стадии заражения вирус поражает файл на вашем компьютере. Обычно заражение происходит от различных источников:

Повторно используемые дискеты неизвестного происхождения

Дискеты, принесенные из дома, школы или от друзей

Программы, полученные из Internet или BBS

Нелицензионное программное обеспечение

Заранее отформатированные дискеты

Ваш компьютер может быть заражен при загрузке с зараженного диска, перезагрузке с зараженной дискеты, оставленной в дисководе, или при запуске зараженной программы. Вирус распространяется при использовании этой дискеты на других машинах или использовании зараженной программы или протокола в сети.

На стадии обнаружения вирус опознается и изолируется. Однажды вы заметите, что компьютер ведет себя странно, или отсутствуют какие-то файлы, или какие-то программы не работают. При запуске Norton System Doctor датчик “Поиск вирусов” обнаружит вирус прежде, чем он проявится в действии, и укажет, какие файлы заражены.

На стадии обезвреживания вирус уничтожается с помощью антивирусной программы, такой как Norton AntiVirus. Если вирус не будет удален, он будет продолжать заражать другие файлы и, возможно, портить данные на дисках. После его уничтожения нужно очистить компьютер: переустановить приложения с дистрибутивных дисков или восстановить файлы с незараженной резервной копии. После восстановления потерянных файлов и программ рекомендуется следующее:

Проверить повторно все файлы на наличие источников заражения перед тем, как запускать другие программы.

Проверить все дискеты на наличие возможных источников заражения.

Удалить все резервные копии, которые, возможно, были заражены.

Оставить в работающем состоянии Norton System Doctor с активными датчиками "Поиск вирусов" и “Описания вирусов”.

  Родственные разделы


Датчик "Время работы Windows"

Этот датчик показывает, сколько времени прошло с момента последнего запуска Windows. Такого рода информация может быть полезной при:

совместном использовании ПК

 сбоях в сети питания

отладке системы

(например, если требуется частая перезагрузка)

 попытках оптимизировать работу системы

(например, если нужно проверить существование взаимосвязи между временем работы машины и нехваткой памяти или других ресурсов)

особых случаях — когда, например, руководство требует отключения ПК по окончании рабочего дня или недели

Этот датчик всегда выдает данные в календарном формате (сутки, часы, минуты и секунды с момента последнего запуска Windows). Шрифт показаний датчика можно изменить.

  Родственные разделы


Гистограммы датчиков

Большая часть датчиков Norton System Doctor имеет окно гистограммы, отражающее хронологию их показаний. В реестре Windows хранятся наибольшие и наименьшие значения показаний, так что эта информация при отключении машины не теряется. Показания датчика можно в любой момент сбросить. При этом Norton System Doctor удалит его показания из реестра.

Некоторым датчикам [image] текущей даты и времени, времени работы Windows и датчикам-светофорам [image] окно гистограммы не требуется.

  Родственные разделы


Связь с другими программами Norton Utilities

При настройке на выдачу сигнала некоторые датчики Norton System Doctor могут автоматически запускать соответствующие программы Norton Utilities для устранения возникшей ситуации. Например, если фрагментация диска превышает установленный предел, датчик "Фрагментации диска" может автоматически запустить Speed Disk для его дефрагментации.

Во многих случаях соответствующие программы Norton Utilities включены в контекстные меню. Например, если выбрать "Запуск Image..." в датчике "Данные образа диска", то откроется утилита Image. Если выбрать "Запуск SysInfo..." в контекстном меню датчика, контролирующего память, то System Information откроет вкладку "Память". Датчики, которые контролируют диски, открывают программу System Information на вкладке "Диск".

Кроме того, в главном окне и в контекстных меню многих датчиков есть пункт "Утилиты", поэтому нужную утилиту можно открыть в любой момент.

  Родственные разделы


Когда следует скрыть датчик

Возможно, вам не требуется знать текущие показания какого-либо датчика до того момента, пока оно не достигнет заданного критического уровня. А для некоторых датчиков интересными могут быть только статистические данные за достаточно протяженный период времени. В этих случаях определенно есть смысл скрыть датчик. Команда скрытия просто убирает датчик из окна Norton System Doctor. Он все равно продолжает работать, обновлять показания в окне гистограммы и сигнализировать о критических ситуациях.

Если скрытый датчик настроен на сигнализацию, в свойствах его сигнала нельзя устанавливать параметр "Без действий", так как в этом случае вы не узнаете о наличии критической ситуации.

  Родственные разделы


Когда следует сбросить показания датчика

Большинство датчиков хранят показания, накопленные от сеанса к сеансу. На их основе в окне гистограммы выдаются наибольшие и наименьшие замеренные значения.

В любой момент наибольшее и наименьшее показания датчика можно сбросить нажатием команды "Сбросить". Например, если нужно проконтролировать загрузку ЦП при работе какого-либо конкретного приложения, можно установить датчик "Загрузка ЦП", выбрать команду "Сбросить", а затем открыть это приложение.

Если включить еще один экземпляр того же датчика и не сбрасывать его, то это позволит одновременно отслеживать накопленные наибольшее и наименьшее значения.

Датчики, не поддерживающие вывод гистограмм [image] такие, как "Текущие дата и время" или "Готовность Rescue" [image], не поддерживают и команду "Сбросить".

Можно установить свойства датчика на значения по умолчанию, нажав кнопку "По умолчанию" во вкладках экрана "Свойства".

  Родственные разделы


Когда следует сбрасывать настройку Norton System Doctor

Можно когда угодно сбросить все настройки Norton System Doctor, восстановив значения параметров по умолчанию. При этом активными станут только датчики, включаемые по умолчанию, для них будут восстановлены свойства по умолчанию, информация гистограмм будет сброшена в ноль, а окно Norton System Doctor примет вид по умолчанию. Глобальный сброс полезен в тех случаях, когда Norton System Doctor нужно быстро вернуть в исходное состояние.

  Родственные разделы


Когда следует обновлять датчик

Команда "Обновить" вызывает немедленное обновление показаний без ожидания установленного времени. Например, если нужно проверить диск на наличие проблем, а для датчика "Целостности диска" установлен интервал опроса в 5 минут, то при нажатии команды "Обновить" для датчика "Целостности диска" проверка начнется в тот же момент.

  Родственные разделы


Настройка Norton System Doctor
Советы по настройке Norton System Doctor

Хотя Norton System Doctor может работать практически без вашего участия, вы можете настроить его внешний вид и поведение.

Конфигурацию Norton System Doctor можно настроить следующим образом:

  Добавить или убрать датчики

  Изменить расположение датчиков

  Изменить размеры датчиков

  Управлять поведением сигналoв

  Управлять выводом заголовков, меню и логотипа Symantec

  Создавать свои схемы отображения

  Создавать свои конфигурации Norton System Doctor

  Настраивать внешний вид датчиков

  Прижимать к краю экрана и скрывать Norton System Doctor

  Скрывать датчики

  Сделать Norton System Doctor всегда видимым

  Родственные разделы


Сигналы датчиков

Для большинства датчиков предусмотрена сигнализация, которая приводится в действие, если значение контролируемого параметра становится критическим. Будучи приведенной в действие, сигнализация может оповестить вас выводом сообщения с указанием возможных действий по исправлению ситуации или воспроизведением заданного звукового файла. Если датчик не скрыт, то он при этом может изменить цвет.

Некоторые датчики можно не убирать из окна Norton System Doctor, а просто скрыть их. Скрытые датчики продолжают контролировать систему и выдавать сигнал при возникновении внештатной ситуации, хотя их и не видно.

Несколько датчиков могут автоматически принять меры при возникновении некоторых кризисных ситуаций. Например:

При обнаружении ошибки на диске Norton Disk Doctor может запуститься автоматически для исправления возникшей проблемы.

Если информация для восстановления, поддерживаемая утилитами Image и Rescue Disk, давно не обновлялась, то могут автоматически запуститься Image и Rescue для обновления указанной информации.

Если диск работает медленно, то можно автоматически запустить Norton Space Wizard для высвобождении места на диске путем удаления ненужных или лишних файлов.

Функции сигнализации Norton System Doctor позволяют выполнять высокоточную отладку компьютера. Например, можно установить сигнализацию при высокой степени фрагментации диска, падении показателей работы кэша диска ниже установленных значений, при достижении параметра загрузки физической памяти (ОЗУ) определенного уровня.

При установке порогового уровня для датчика необходимо принимать во внимание текущий уровень использования ресурсов, контролируемых этим датчиком, иначе сигнал будет срабатывать или слишком часто, или слишком редко.

Сигнализацию можно установить для любого датчика Norton System Doctor, кроме датчиков текущих даты и времени, времени и статистики работы Windows.

  Родственные разделы


Максимальные показания датчиков

У большинства датчиков есть абсолютный максимум показаний — наибольшее значение, которое этот датчик может измерить. Например, абсолютный максимум для датчика "Физической памяти" — это объем имеющегося в наличии ОЗУ, абсолютный максимум для датчика "Места на диске" — полный объем диска. Norton System Doctor использует абсолютный максимум показаний при выводе данных в окне гистограммы датчика.

У некоторых датчиков Norton System Doctor нет абсолютного максимума показаний. Например, датчик нитей показывает число запущенных в текущий момент нитей. Максимальное показание числа нитей зависит от множества факторов, связанных с конкретной конфигурацией компьютера и его характеристиками.

Если у датчика нет абсолютного максимума показаний, Norton System Doctor может в качестве максимума использовать наивысшее замеренное значение. Однако вы можете установить его как одно из свойств датчика.

  Родственные разделы


Заметки для администратора сети
Советы для администратора сети

В Norton System Doctor есть ряд датчиков, которые могут помочь контролировать быстродействие и загрузку сети:

Датчик “Место на диске” контролирует свободное или занятое место на сетевых или локальных дисках (а также на локальных жестких дисках).

Датчик “Открытые файлы” контролирует количество открытых файлов на сетевых или локальных дисках

Датчик “Скорость чтения в сети” контролирует быстродействие считывания каждой машиной данных с сетевого диска через сетевую плату.

Датчик “Скорость записи в сети” контролирует быстродействие записи каждой машиной данных на сетевые устройства.

Датчики статистики работы Windows предоставляют информацию, специфичную для конкретного типа сети. Примерами возможных категорий информации по сети (если таковые имеются) являются протокол, совместимый с IPX/SPX, Microsoft Network Server, маршрутизатор NCP и маршрутизатор SMB.

Другие датчики Norton System Doctor могут быть тоже полезными в решении сетевых проблем. Например, если вы пытаетесь определить, почему работа на одном компьютере идет медленнее, чем на ему подобных, целый ряд датчиков помогут сравнить загруженность и возможности каждого ПК.

Чтобы получить подробную информацию о сети, используйте System Information.

  Родственные разделы


Ключи командной строки для Norton System Doctor
Ключи командной строки Norton System Doctor

Norton System Doctor можно запустить из командной строки, выбрав "Выполнить" в меню "Пуск". Синтаксис команды следующий:

SYSDOC32 /RESET

/RESET	Сбрасывает Norton System Doctor, используя датчики и настройки по умолчанию.

  Родственные разделы


Как добавить или убрать датчик

Нажмите эту кнопку  [image]  для запуска Norton System Doctor.

Добавление датчика

1	Выбрать меню "Датчик" в окне Norton System Doctor или команду "Добавить датчик" в контекстном менюлюбого датчика.

2	Выбрать в каскадном меню нужный датчик.
Если добавляется датчик "Статистика работы Windows"  — выберите категорию и элемент для наблюдения.

Удаление датчика

1	Дважды нажать на датчике правой кнопкой мыши.

2	Выбрать в появившемся меню команду “Убрать”.

  Родственные разделы


Как настроить свойства датчика

Свойства датчика позволяют управлять его выводом на экран и поведением. Здесь же задается частота проверки системы, пороги срабатывания и последующие действия, которые должен выполнить Norton System Doctor при возникновении заданной ситуации, и внешний вид датчика.

1	Нажать эту кнопку  [image]  для запуска Norton System Doctor.

2	Нажать правой кнопкой мыши на нужном датчике.

3	Выбрать свойства в контекстном меню.

4	Открыть нужную вкладку.

Можно также выбрать команду "Свойства" в контекстном меню датчика или в меню "Правка" в окне Norton System Doctor.

  Родственные разделы


Как изменить расположение датчиков в окне Norton System Doctor

Датчики можно расположить в нужном вам порядке.

Нажмите эту кнопку  [image]  для запуска Norton System Doctor.

Переместите датчик в окне Norton System Doctor на новое место.

Для перемещения датчика нужно нажать кнопку мыши, когда курсор указывает на датчик, затем перемещать мышь, не отпуская кнопку.

  Родственные разделы


Как вывести гистограмму датчика

Гистограмма датчика отражает изменения показаний в реальном времени. Гистограмму показаний можно вывести для большинства датчиков.

1	Нажать эту кнопку  [image] для запуска Norton System Doctor.

2	Нажать правой кнопкой мыши на нужном датчике.

3	В контекстном меню выбрать “Гистограмма”.

Гистограмма доступна не для всех датчиков.

  Родственные разделы


Как вывести строку заголовка и меню Norton System Doctor

Нажмите эту кнопку  [image]  для запуска Norton System Doctor.

Установите параметры "Строка заголовка" и "Логотип Symantec" в меню "Вид" окна Norton System Doctor или в меню "Вид" контекстного меню любого датчика. Двойное нажатие переключает состояние строк заголовка и меню.

Кроме того, можно дважды нажать кнопку мыши, когда курсор находится в области окна Norton System Doctor, не занятой датчиками.

Строки заголовка и меню не выводятся, когда окно Norton System Doctor прижато к краю.

  Родственные разделы


Как включить и отключить сигнализацию датчика

Нажмите эту кнопку  [image]  для запуска Norton System Doctor.

Как включить сигнализацию датчика

1	Дважды нажать мышью на датчике.

2	Выбрать в контекстном меню “Свойства”.

3	Установить параметр "Включить" в группе настроек сигнала.

Как отключить сигнализацию датчика

1	Дважды нажать мышью на датчике

2	Выбрать в контекстном меню “Свойства”.

3	Снять флажок "Включить" в группе настроек сигнала.

При отключении сигнализации датчика он исчезнет из окна System Doctor и не будет отслеживать соответствующие критические ситуации.

  Родственные разделы


Как скрыть и показать датчик

Некоторые датчики Norton System Doctor можно скрыть. При этом они будут продолжать контролировать состояние системы и выдавать сигналы в соответствии с настройками.

Нажмите эту кнопку  [image]  для запуска Norton System Doctor.

Как скрыть датчик

1	Дважды нажать мышью на датчике, который нужно скрыть.

2	Выбрать в контекстном меню “Свойства”.

3	Выбрать вкладку “Стиль”.

4	Выбрать “Скрытый” в группе размеров датчика.

Как показать все скрытые датчики

Выберите “Скрытые датчики” в меню “Вид”.

Выбор данной команды меню переключает показ и скрытие датчика.

Как показать конкретный скрытый датчик

1	Выбрать “Скрытые датчики” в меню “Вид” для просмотра всех скрытых датчиков.

2	Дважды нажать мышью на нужном датчике.

3	Выбрать в контекстном меню “Свойства”.

4	Выбрать вкладку “Стиль”.

5	Снять отметку с команды “Скрытый” в группе размеров датчика.

6	Снова выбрать “Скрытые датчики” в меню “Вид”, чтобы скрыть остальные скрытые датчики.

  Родственные разделы


Как поместить Norton System Doctor поверх остальных окон

Окно Norton System Doctor можно держать всегда поверх других окон, чтобы его показания были видны.

Нажмите эту кнопку  [image]  для запуска Norton System Doctor.

Установите режим "Поверх других окон" в меню "Вид" окна Norton System Doctor или в меню "Вид" контекстного менюлюбого датчика

  Родственные разделы


Как прижать к краю и автоматически скрыть окно Norton System Doctor

Пространство на рабочем столе Windows можно сэкономить, если окно Norton System Doctor прижать к краю и скрыть автоматически.

Нажмите эту кнопку  [image]  для запуска Norton System Doctor.

Как прижать к краю окно Norton System Doctor

Установить параметр "Прижать к краю" в меню "Вид".

Как отменить прижатие к краю окна Norton System Doctor

1	Нажать правую кнопку мыши в любом месте окна Norton System Doctor.

2	Выбрать команду "Вид" в контекстном меню

3	Отключить режим "Прижать к краю".

Как скрыть окно Norton System Doctor

Выбрать команду "Скрывать автоматически" в меню "Вид". Для работы функции "Скрывать автоматически" окно Norton System Doctor должно быть прижато к краю экрана.

Нельзя одновременно прижать окно Norton System Doctor и панель задач Windows к одному краю.

  Родственные разделы


Как контролировать статистику работы Windows

Этот датчик предоставляет ту же информацию, что и  программа Windows System Monitor.

1	Нажать эту кнопку  [image]  для запуска Norton System Doctor.

2	Выбрать меню “Датчик”  в окне Norton System Doctor.

3	Выбрать "Быстродействие".

4	Из всплывающего меню выбрать "Статистика работы Windows".

5	Выбрать категорию и элемент объекта наблюдения.

Для каждого типа контролируемой информации быстродействия добавляется свой отдельный датчик.

  Родственные разделы


Как запустить другие программы из окна Norton System Doctor

1	Нажать эту кнопку  [image]  для запуска Norton System Doctor.

2	Выбрать меню "Утилиты".

3	Установить курсор мыши на категорию нужной программы.

4	Выбрать имя нужной программы.

  Родственные разделы


Как сбросить значения гистограммы датчика

Большинство датчиков содержат окно гистограммы, которое отражает изменение показаний датчика в реальном времени. Для обнуления этой информации можно сбросить показания в любой момент. Сбросить можно также и настройки для датчика, чтобы вернуть их в первоначальное состояние — в настройки по умолчанию.

Нажмите эту кнопку  [image]  для запуска Norton System Doctor.

Как сбросить значения гистограммы датчика

1	Дважды нажать мышью на датчике.

2	Выбрать “Сброс” из контекстного меню.

Как восстановить свойства датчика по умолчанию

1	Дважды нажать мышью на датчике

2	Выбрать в контекстном меню “Свойства”.

3	Выбрать вкладку с нужными свойствами.

4	Установить “По умолчанию”.

Как восстановить датчики Norton System Doctor по умолчанию

1	Выбрать команду "Параметры" в меню "Вид".

2	Выбрать вкладку "Активные датчики".

3	Нажать “По умолчанию”.

  Родственные разделы


Как установить сигнализацию датчика

Свойства сигнала управляют временем его выдачи, порогом срабатывания и действиями, которые должен предпринять Norton System Doctor при возникновении заданных условий.

1	Нажать эту кнопку  [image]  для запуска Norton System Doctor.

2	Дважды нажать мышью на датчике

3	Выбрать в контекстном меню “Свойства”.

4	Во вкладке “Сигнал” задать нужные свойства сигнала.

Для активизации сигнала необходимо установить параметр "Включить2. Пороговый уровень срабатывания сигнала нужно выбирать с таким расчетом, чтобы он срабатывал не слишком часто, но и не слишком редко. Для восстановления свойств сигнала по умолчанию нужно нажать "По умолчанию" во вкладке "Сигнал".

  Родственные разделы


Как указать диск для контроля
Как выбрать диск для наблюдения

Для датчиков, отслеживающих состояние дисков, можно указать локальные диски для мониторинга. Можно также заставить один датчик контролировать сразу все локальные диски, чтобы он выдавал сигнал при возникновении аварийной ситуации хотя бы на одном из них. Для этого нужно:

1	Нажать эту кнопку  [image]  для запуска Norton System Doctor.

2	Нажать правой кнопкой мыши на нужном датчике.

3	Выбрать в контекстном меню “Свойства”.

4	Выбрать вкладку  “Диск”.  В некоторых датчиках этой вкладки нет.

Для наблюдения за всеми локальными дисками

Нажать “Осмотр всех жестких дисков”  (есть не во всех датчиках).

Для наблюдением за отдельным диском

1	Нажать “Осмотр отдельного диска” (есть не во всех датчиках).

2	Из списка выбрать диск для наблюдения.

  Родственные разделы


Как изменить тип отображения датчика

Norton System Doctor может отображать датчики различными способами. Вы можете выбрать нужно способ, для чего необходимо.

1	Нажать эту кнопку  [image]  для запуска Norton System Doctor.

2	Дважды нажать мышью на датчике.

3	Выбрать в контекстном меню “Свойства”.

4	Выбрать вкладку “Стиль”.

5	Из списка “Тип” выбрать нужный способ отображения.

Некоторые датчики  не могут выводить информацию в графическом формате.

  Родственные разделы


Как установить максимальное показание датчика

1	Нажать эту кнопку  [image]  для запуска Norton System Doctor.

2	Дважды нажать мышью на датчике.

3	Выбрать в контекстном меню “Свойства”.

4	Выбрать вкладку “Показания”.

5	Ввести максимальное показание в поле “Максимум”.

В некоторых датчиках это значение не изменяется.

  Родственные разделы


Как изменить метод замера датчика
Как задать метод замера датчика

Большинство датчиков выводят либо текущее фактическое значение, либо усредненное.  Усредненное является более достоверным показанием, так как учитывает все последние значения. Для выбора нужного метода необходимо:

1	Нажать эту кнопку  [image]  для запуска Norton System Doctor.

2	Дважды нажать мышью на датчике.

3	Выбрать в контекстном меню “Свойства”.

4	Выбрать вкладку  “Показания”.

5	Выбрать нужный тип в группе типов показаний.

Данный параметр доступен только для датчиков, поддерживающих графический вывод данных .

  Родственные разделы


Как изменить размер датчика

Размер датчика может быть большим или маленьким. Его можно настроить следующим образом.

1	Нажать эту кнопку  [image]  для запуска Norton System Doctor.

2	Дважды нажать мышью на датчике.

3	Выбрать в контекстном меню “Свойства”.

4	Выбрать вкладку “Стиль”.

5	Выбрать “Большой” или “Малый” в группе размеров датчика.

Относительную высоту и ширину датчиков можно настроить, выбрав команду “Параметры” меню “Вид” и установив бегунки во вкладке “Вид датчика”. Учтите, что данная настройка воздействует на все датчики, тогда как параметры “Большой ” и “Малый” — только к одному конкретно взятому.

  Родственные разделы


Как задать единицы измерения показаний датчика

1	Нажать эту кнопку  [image]  для запуска Norton System Doctor.

2	Дважды нажать мышью на датчике.

3	Выбрать в контекстном меню “Свойства”.

4	Выбрать вкладку “Стиль”.

5	В группе “Единицы измерения” выбрать нужные.

В некоторых датчиках единицы измерения выбрать нельзя — либо потому, что они не выводят информацию в графическом формате, либо их показания выражаются только в одних единицах измерения.

  Родственные разделы


Как задать частоту опроса датчика

Для этого нужно:

1	Нажать эту кнопку  [image]  для запуска Norton System Doctor.

2	Дважды нажать мышью на датчике.

3	Выбрать в контекстном меню “Свойства”.

4	Выбрать вкладку  “Показания”.

5	Установить нужное значение с помощью движка “Интервал считывания датчика”.

Лучше всего не менять значение, установленное по умолчанию.
Каждое считывание данных датчиком потребляет некоторую долю ресурсов системы. . Если задать слишком короткий интервал опроса, то датчик будет потреблять больше ресурсов, причем это не означает, что он будет выдавать самую "свежую" информацию. Если же, напротив, задать большой интервал — проблема может быть обнаружена с опозданием.

  Родственные разделы


Как настроить параметры запуска Norton System Doctor

Можно заставить программу Norton System Doctor запускаться автоматически при загрузке Windows. Кроме того. Можно настроить его на запуск в свернутом режиме (в виде значка в правой части панели задач Windows). Для этого нужно:

1	Нажать эту кнопку  [image]  для запуска Norton System Doctor.

2	Выбрать “Параметры” в меню “Вид”.

3	Выбрать вкладку “Настройки окна”.

Как свернуть Norton System Doctor при запуске

Установить параметр "Свернуть при запуске" в группе "Параметры запуска". При следующем запуске Norton System Doctor автоматически свернется. При этом он  будет продолжать свою работу и, при необходимости, сигнализировать о возникновении соответствующих ситуаций.

Как автоматически загружать Norton System Doctor вместе с Windows

Установить параметр "Запускать вместе с Windows" в группе "Параметры запуска". При следующей загрузке Windows Norton System Doctor запустится автоматически.

  Родственные разделы


Как обновить показания датчика

Это можно сделать в любой момент. Для дисковых и вирусных датчиков при этом инициализируется новая проверка. Для этого необходимо:

Нажать эту кнопку  [image]  для запуска Norton System Doctor.

1	Дважды нажать мышью на датчике.

2	Выбрать “Обновить” из контекстного меню.

  Родственные разделы


Как использовать различные конфигурации Norton System Doctor

Вы можете создать несколько различных файлов конфигураций работы Norton System Doctor, чтобы затем выбирать для конкретных задач нужные из них. Для этого нужно:

Нажать эту кнопку  [image]  для запуска Norton System Doctor.

Как сохранить файл конфигурации

Выбрать "Сохранить конфигурацию как" для сохранения текущих настроек с уникальным именем. Эти настройки будут использоваться по умолчанию при последующих запусках Norton System Doctor.

Как открыть файл конфигурации Norton System Doctor

1	Выбрать "Открыть конфигурацию" в меню “Файл”.

2	Отыскать и выбрать нужный файл настроек для его открытия.

  Родственные разделы


Как создать схемы отображения Norton System Doctor

Схемы отображения позволяют изменять внешний вид Norton System Doctor. Можно создать несколько таких схем и переключаться между ними во время работы.

Нажмите эту кнопку  [image] для запуска Norton System Doctor.

Как установить габаритные размеры датчиков

1	Выбрать “Параметры” в меню “Вид”.

2	С помощью бегунков во вкладке “Вид датчика” установить нужные высоту и ширину.

Эти настройки воздействуют на все датчики и сохраняются в схеме отображения. Параметры свойств датчиков  “Большой” и “Малый” воздействуют на конкретный датчик и хранятся в файле конфигурации

Как настроить цвет, шрифт и фон датчика

1	Выбрать “Параметры” в меню “Вид”.

2	В списке элементов вкладки “Вид датчика” выбрать компонент датчика, для которого нужно изменить цвет.

3	Выбрать нужный цвет или шрифт.

4	В поле “Фон” указать путь к файлу .BMP, либо нажать на значке папки для выбора графического файла из списка.

Фон может быть установлен только в режиме более 256 цветов.

Как сохранить схему отображения

Все свои настройки по размерам, цветам, фонам  и шрифтам датчиков можно сохранить как схему отображения, чтобы впоследствии использовать ее.

Во вкладке “Вид датчика”  нажмите “Сохранить” и укажите имя файла. Изменить сохраненные настройки можно во время работы во вкладке “Вид датчика”.

  Родственные разделы


Как выбрать файлы для поиска вирусов

1	Нажать эту кнопку  [image] для запуска Norton System Doctor.

2	Нажать на датчике “Поиск вирусов” правой кнопкой мыши.

3	Выбрать в контекстном меню “Свойства”.

4	Перейти во вкладку “Проверяемые файлы”.

Как добавить новые типы файлов для поиска вирусов

1	Нажать “Добавить”.

2	Ввести расширение нового типа файлов.

Как убрать тип файла из списка для поиска вирусов

1	Выбрать расширение требуемого типа файлов.

2	Нажать “Убрать”.

  Родственные разделы


Датчик “Скорость диска”

Показывает скорость чтения данных с диска. Учитываются данные, считываемые как из кэша (области памяти, отведенной под временное хранение данных), так и непосредственно с диска. Позволяет оценить, насколько эффективно кэш ускоряет обращение к данным.


Датчик “Место на диске”

Показывает количество свободного места на локальном или сетевом диске [image] места, не занятого данными или файлом подкачки Windows.


Датчик “Нити”

Показывает текущее количество нитей (подпроцессов) на данной машине.


Датчик “Загрузка памяти”

Показывает, как много памяти занято загруженными приложениями.

Если занята вся физическая (ОЗУ) память, Windows может занять дополнительную память в виде виртуальной памяти из файла подкачки. Тем не менее, приложения работают быстрее, если они загружены полностью в ОЗУ.

Если датчик показывает высокую степень загрузки памяти, рекомендуется закрыть ненужные приложения.


Датчик “Физическая память”

Показывает свободный объем физической памяти (ОЗУ). В объем физической памяти включается и кэш переменной величины, который, как правило, занимает большую часть свободной памяти. Поэтому основной объем физической памяти всегда занят. По мере возникновения потребности в физической памяти для других целей размер кэша автоматически уменьшается.


Датчик “Размера файла подкачки”

Показывает объем свободного места на диске, выделенный для файла подкачки Windows. По умолчанию Windows динамически увеличивает или уменьшает этот объем в зависимости от потребностей системы.


Датчик “Загрузка ЦП”

Показывает соотношение времени выполнения процессором команд и времени его простоя.

Во время выполнения некоторых операций, таких как запуск программ, загрузка ЦП может подскочить до 100%.


Датчик “Обращения в кэш”

Показывает, какое количество данных находится в кэше. Если данных в кэше нет, то их приходится считывать непосредственно с диска, что значительно замедляет процесс.


Датчик “Скорость чтения в сети (IPX)”

Показывает скорость считывания данных из сети Novell NetWare.


Датчик “Скорость записи в сети (IPX)”

Показывает скорость записи данных в сеть Novell NetWare.


Датчик статистики работы Windows

Показывает различные статистические данные о производительности системы. Эти датчики выводят ту же информацию, что и программа системного монитора Windows. Можно добавить ряд дополнительных датчиков из этой группы, которые в определенной степени дублируют датчики System Doctor, однако датчики производительности Windows не обладают функциями сигнализации.


Датчик “Загрузка кэша”

Показывает текущий объем физической памяти (ОЗУ), занятой под дисковый кэш.


Датчик “Открытые файлы”

Показывает количество открытых в данный момент файлов на текущем локальном или сетевом диске.


Датчик “Ресурсы GDI”

Показывает свободный объем ресурсов памяти, выделенный для интерфейса графического устройства (GDI) Windows. Для запуска приложений системе Windows требуется наличие свободных ресурсов GDI. В противном случае они не смогут быть запущены, и будет выдано сообщение об ошибках, связанных с нехваткой памяти.  Если ресурсов GDI мало, необходимо закрыть все ненужные приложения.


Датчик “Ресурсы USER”

Показывает, сколько ресурсов памяти User свободно в данный момент. Часть памяти этого типа должна выделяться из области памяти фиксированного размера. Этот датчик определяет, какая часть данной области памяти сейчас свободна.


Датчик  “Селекторы (16-разрядные)”

Показывает количество доступных в данный момент 16-разрядных селекторов. Для управления памятью 16-разрядным приложениям Windows требуются 16-разрядные селекторы.

Всего под Windows доступно 8192 селектора. Некоторые приложения используют сотни селекторов. Если свободных селекторов нет, возникают ошибки из-за нехватки памяти, в результате чего невозможно открывать 16-разрядные приложения. При возникновении этой ситуации нужно закрыть ненужные приложения.


Датчик “Память DOS”

Показывает свободный объем основной памяти (нижние 640K в ОЗУ).

Windows загружает 16-разрядые драйверы DOS в область памяти  DOS. Некоторые приложения для Windows 3.x также используют эту память. Драйверы реального режима снижают объем памяти, доступный для таких приложений.  При низком значении свободной памяти DOS несколько таких приложений могут не загрузиться.


Датчик “Заряд батареи”

Показывает оставшийся заряд батареи (для портативных ПК с батарейным питанием).


Датчик “Время работы Windows”

Показывает время, прошедшее с момента запуска текущего сеанса Windows.


Датчик текущих даты и времени

Показывает текущие дату и время.


Датчик “Фрагментация диска”

Показывает уровень фрагментации диска. По достижении порогового значения фрагментации диска датчик может выдать сигнал, либо запустить Speed Disk для выполнения дефрагментации и оптимизации диска.


Датчик “Целостность диска”

Показывает целостность таблицы размещения файлов, каталогов и структуры сжатых дисков (если они есть). Красный сигнал светофора обозначает наличие серьезных проблем, желтый — наличие только потерянных кластеров, зеленый — полное отсутствие проблем

Для проверки ошибок поверхности диска используйте датчик поверхности диска.


Датчик “Образ диска”

Показывает, как давно был сохранен образ диска, и выдает сигнал о необходимости создания образа по прошествии заданного времени. Образ диска представляет собой  "снимок" критически важной для локального диска информации. Эта информация необходимо для восстановления диска после форматирования, а также удаленных файлов и папок.

Зеленый сигнал означает, что Image запускался в отрезок времени, установленный на вкладке "Сигнал" диалогового окна "Свойства". Желтый — до запуска Image есть еще 10% времени, красный — пора запускать Image для обновления данных образа. На большом датчике показаны дата и время последнего запуска Image.


Датчик “Готовность Rescue”

Этот датчик периодически проверяет критически важные системные и загрузочные файлы и данные. Он выдает сигнал при изменении этих данных, а также напоминает о необходимости создания набора аварийных дисков.

Аварийный набор дисков содержит копию вышеупомянутых файлов и данных и уникален для каждого компьютера. Этот набор понадобится в случае сбоя загрузки компьютера для обеспечения его запуска. После этого с помощью Norton Utilities можно исправить все ошибки и восстановить нормальную работу компьютера.

Аварийную информацию необходимо поддерживать в актуальном состоянии. Датчик "Готовность Rescue" поможет вам в этом, автоматически запуская Rescue Disk, либо сигнализируя о том, что прошло определенное время с момента ее последнего запуска.


Датчик “Поверхность диска”

Этот датчик проверяет состояние поверхности локального диска. Индикатор на поверхности датчика отражает процент выполнения текущего теста поверхности. При обнаружении неполадок он может автоматически запустить Norton Disk Doctor или сообщить о них пользователю, помогая предотвратить проблемы из-за неисправностей дисков.


Датчик “Описания вирусов”

Этот датчик показывает, являются ли файлы описаний вирусов свежими. Очень важно, чтобы файлы описаний вирусов были самыми последними — только тогда датчик "Поиск вирусов" сможет обнаружить новые вирусы.

Если вы подключены к Internet, то этот датчик может запустить программу LiveUpdate для автоматического получения обновленных описаний вирусов. Обновленные описания вирусов появляются в Symantec Corporation каждый месяц, их также можно с World Wide Web узла Symantec, с различных BBS , либо по почте прямо от Symantec Corporation.

Имейте в ввиду — красный свет светофора вовсе не означает, что система заражена вирусом! Это означает лишь то, что имеющиеся файлы описаний вирусов устарели, и, возможно, уже существует новый набор описаний, который можно получить из Symantec. Датчик переключится на зеленый свет, только если имеющиеся описания вирусов относятся к дате не позднее указанного срока во вкладке "Сигнал" данного датчика.


Датчик “Поиск вирусов”

Этот датчик периодически проверяет вашу систему на вирусы с помощью новейшей антивирусной технологии. В текущую версию Norton Utilities входит Norton AntiVirus SE (starter edition), который позволяет обезвредить большинство вирусов. При обнаружении вируса на светофоре загорается красный свет, и датчик срабатывает, либо выдавая предупреждение, либо автоматически начиная дезинфекцию.


Датчик “Статус SMART”

Сигнализирует об угрозе отказа диска, позволяя заранее зарезервировать ценную информацию и заменить диск.

Технология самоконтроля SMART (Self-Monitoring And Reporting Technology) встречается в новых моделях жестких дисков. Она позволяет дискам самим контролировать свою работу и предсказывать большинство аппаратных сбоев до того, как они произойдут.

Этот датчик действует только для дисков, имеющих встроенную функцию SMART.


Датчик "Неполные кластеры”

Этот датчик показывает объем незаполненного кластерами места на диске.

Операционная система выделяет место на диске для хранения файлов дискретными блоками —кластерами. Очень часто данные файла не полностью занимают отведенный для них кластер. Такие кластеры называются неполными. Остающееся в них свободное пространство все равно считается занятым и не может быть выделено для других файлов. Наличие неполных кластеров приводит к тому, что часть дискового пространства используется неэффективно. Снизить процент неполных кластеров на диске можно с помощью файловой системы FAT32, если установить в ней меньший размер кластера.


Датчик "Файлы Norton Protection"

Этот датчик показывает количество файлов, находящихся на данный момент в корзине с защитой Norton Protection. Norton Protection расширяет возможности стандартной Корзины путем защиты перезаписанных файлов, удаленных с помощью приложений Windows и в окне DOS. До тех пор, пока эти файлы находятся под защитой Norton Protection, их можно восстановить.


Датчик "Norton Utilities LiveUpdate"

Этот датчик напоминает вам о том, что пора проверить, не появилось ли новые версии Norton Utilities. Он может загрузить программу LiveUpdate Symantec, которая выгружает обновленные версии Norton Utilities непосредственно с сервера Symantec, если у вас есть доступ к Internet.


Датчик "Реверсирование пакетов Internet"

Этот датчик показывает скорость передачи пакетов Internet между вашим компьютером и выбранным узлом Internet.


Датчик "Скорость Internet"

Этот датчик показывает скорость связи с выбранным узлом Internet.


Показывает текущие размеры и цвета датчиков. В качестве образца представлен маленький датчик. Большие датчики всегда в два раза шире.


Эта полоса прокрутки регулирует высоту всех датчиков.


Эта полоса прокрутки регулирует ширину датчиков. Задать ширину можно только для малых датчиков, для больших Norton System Doctor автоматически устанавливает двойную ширину.


Выводит список доступных схем оформления датчиков. Схема определяет такие параметры, как размер датчика, цвета, шрифты и фон. Можно выбрать одну из имеющихся схем, либо создать свою и добавить ее в список.

Параметр "Фон" доступен только при использовании монитора, поддерживающего режим свыше 256 цветов.


Сохраняет текущие размеры, цвета, шрифты и фон в указанную схему оформления датчиков. После сохранения эта схема будет появляться в списке. Можно настроить Norton System Doctor на постоянное использование заданной схемы.

Параметр "Фон" доступен только при использовании монитора, поддерживающего режим свыше 256 цветов.


Удаляет выбранную схему.


Позволяет задать цвет датчика, выбранного из списка.


Выдает список элементов датчика. Можно установить цвет и шрифт для каждого из них.


Позволяет задать шрифт для текста, выводимого на датчиках. Эта кнопка доступна только при выборе элементов "Текст" или "Текст календаря".


Позволяет ввести путь к графическому файла, используемому в качестве фона датчиков. Чтобы найти нужный файл среди каталогов, нажмите кнопку справа от текстового поля.

Параметр "Фон" доступен только при использовании монитора, поддерживающего режим свыше 256 цветов.


Позволяет просмотреть по каталогам имеющиеся графические файлы и выбрать один из них для фона датчиков Norton System Doctor.

 Параметр "Фон" доступен только при использовании монитора, поддерживающего режим свыше 256 цветов.


Сбрасывает все параметры отображения датчиков Norton System Doctor на значения по умолчанию.


Выдает список всех активных датчиков в том порядке, в каком они появляются в окне Norton System Doctor.


Перемещает выбранный датчик в списке "Порядок датчиков" на одну позицию вверх. Изменения в списке отражаются в окне Norton System Doctor.


Перемещает выбранный датчик в списке "Порядок датчиков" на одну позицию вниз. Изменения в списке отражаются в окне Norton System Doctor.


Располагает окно Norton System Doctor поверх всех остальных окон на рабочем столе.


Управляет выводом заголовка и строки меню в окне Norton System Doctor. Скрытые заголовок и строку меню можно восстановить, нажав правой кнопкой мыши на любом датчике и выбрав в меню "Вид" команду "Показать строку заголовка".

Двойное нажатие кнопки мыши в области окна Norton System Doctor, незанятой датчиком, также переключает вывод заголовка и строки меню в окне Norton System Doctor.


Управляет выводом логотипа Symantec сбоку от окна Norton System Doctor.


Скрывает окно Norton System Doctor, превращая его в тонкую серую линию вдоль края экрана. Перемещение курсора на эту линию полностью восстанавливает окно Norton System Doctor.

Для использования функции автоматического скрытия Norton System Doctor должен быть прижат к свободному краю экрана. Norton System Doctor и Панель задач Windows нельзя одновременно настроить на автоскрытие, если они прижаты к одному краю экрана.


Параметр автоматического скрытия доступен только тогда, когда Norton System Doctor прижат к свободному краю.

Norton System Doctor и Панель задач Windows нельзя одновременно настроить на автоскрытие, если они прижаты к одному краю.


Прижимает окно Norton System Doctor к краю экрана. Прижатое окно можно перетащить к любому другому краю экрана. Когда строка меню скрыта, все ее команды доступны из контекстного меню по нажатию правой кнопки мыши. Датчики можно перемещать внутри прижатого окна — для этого следует нажать Ctrl и перенести датчик на новое место.


Автоматически запускает Norton System Doctor при загрузке Windows.


Вызывает запуск Norton System Doctor в свернутом виде. При этом программа появляется в виде значка на панели задач Windows. Для восстановления полного окна Norton System Doctor следует нажать на этот значок.


Восстанавливает все свойства Norton System Doctor, действующие по умолчанию.


Выводит список всех датчиков Norton System Doctor. Выберите датчики для добавления в окно Norton System Doctor, затем нажмите "Добавить".


Выводит список всех активных в данный момент датчиков Norton System Doctor.


Добавляет датчики, выбранные из списка имеющихся, в список активных. Выбранные датчики добавляются в окно Norton System Doctor и начинают работать после нажатия OK или "Применить".

(Данная кнопка не будет доступна до тех пор, пока не будет выбран хотя бы один датчик из списка имеющихся.)


Позволяет установить параметры датчика, выбранного в списке текущих.

(Данная кнопка не будет доступна до тех пор, пока не будет выбран хотя бы один датчик из списка текущих.)


Удаляет выбранные датчики из списка текущих. Эти датчики становятся неактивными и удаляются из окна Norton System Doctor после нажатия OK или "Применить". При этом они не удаляются из списка имеющихся датчиков, так что их можно в любое время снова добавить в окно Norton System Doctor.

(Данная кнопка не будет доступна до тех пор, пока не будет помечен хотя бы один датчик из списка текущих.)


Заставляет Norton System Doctor активизировать только датчики по умолчанию.


Показывает, как будет выглядеть датчик с выбранными параметрами внешнего вида.


Сбрасывает параметры внешнего вида для этого датчика на значения по умолчанию.


Выводит список различных форматов отображения индикатора для этого датчика. Индикатор может отображаться как:

Полосовой

Аналоговый (как на автомобильном щитке приборов)

Гистограмма — отображает показания, считанные за определенный период времени

Цифровой индикатор

Этот список недоступен для датчиков, не отображающих информацию в графическом виде.


Отображает датчик в большом формате.


Отображает датчик в малом формате.


Скрывает датчик из окна Norton System Doctor. Будучи скрытым, он все равно продолжает работу и сигнализирует о возникновении критических ситуаций (если это предусмотрено его настройкой).


Заставляет датчик показывать доступную часть контролируемого ресурса. Надпись на датчике изменяется с учетом содержания выводимых данных. Кнопка доступна не для всех датчиков.


Заставляет датчик показывать используемую часть контролируемого ресурса. Надпись на датчике изменяется с учетом содержания выводимых данных. Кнопка доступна не для всех датчиков.


Заставляет датчик показывать количество фрагментированных данных на диске. Фрагментированные данные находятся не в смежных кластерах, поэтому доступ к ним замедляется.


Заставляет датчик показывать количество нефрагментированных данных на диске. Нефрагментированные данные находятся в смежных кластерах, поэтому доступ к ним осуществляется быстро.


Нажатие стрелки вниз открывает список единиц измерения для данного датчика. При выборе нужной единицы в списке она будет отражена на образце датчика. Это окно списка недоступно, если для данного датчика нет вариантов единиц измерения.


Восстанавливает для всех параметров стиля датчика значения по умолчанию.


Устанавливает для датчика режим сигнализации при возникновении критической ситуации.


Устанавливает порог срабатывания [image] значение, при котором выдается сигнал. При перемещении бегунка по полосе прокрутки в текстовом поле выдается текущее значение.

Этот параметр есть не во всех датчиках.


Позволяет установить порог срабатывания [image] значение, при котором выдается сигнал.


При нажатии стрелки вниз выдается список единиц измерения для порогового значения данного датчика. Нужная единица выбирается нажатием. Это окно списка недоступно, если для данного датчика нет вариантов единиц измерения.


Показывает внешний вид датчика с индикатором порогового значения и без него (он управляется параметром "Показать порог").


Определяет, показывать ли на датчике пороговое значение. Если пороговое значение включено, оно отображается на образце датчика. При достижении или превышении порогового значения цвет диаграммы изменяется с обычного на предупредительный, и датчик выдает сигнал.


При возникновении критической ситуации вызывает изменение цвета датчика с обычного на предупредительный без выполнения каких-либо действий и без выдачи сообщений.


При возникновении критической ситуации заставляет датчик показывать рекомендации по ее устранению.


Позволяет задать частоту повтора сигнала до устранения критической ситуации (если вы,. например, просто закроете окно с уведомлением).


Вызывает автоматические действия Norton System Doctor при срабатывании определенных датчиков, запуская соответствующие программы Norton Utilities.

Этот параметр есть не во всех датчиках


Позволяет задать параметры автоматического исправления. Кнопка доступна только для датчиков, поддерживающих эту функцию.

Этот параметр есть не во всех датчиках


При возникновении критической ситуации заставляет датчик проигрывать указанный звуковой файл WAVE или MIDI. В поле слева введите имя нужного файла, или выберите его из списка, нажав кнопку папки [image].


Позволяет ввести имя звукового файла в формате WAV(*.WAV) или MIDI (*.MID) для проигрывания в качестве сигнала. Это поле доступно, только если установлен параметр звукового сигнала.


Позволяет отыскать на диске звуковой файл в формате WAV(*.WAV) или MIDI (*.MID).


Проигрывает звуковой файл WAVE или MIDI, указанный в текстовом поле.


Позволяет установить, через какое время выдавать сигнал об устаревании данных образа, аварийного диска или описаний вирусов. Если это значение задано, то будет выдаваться сигнал о необходимости запуска Image (для датчика "Данные образа диска") или Rescue Disk (для датчика "Готовность Rescue"), либо эти программы будут запускаться автоматически через установленный интервал.


Выдает список единиц измерения времени для задания пороговых значений датчиков. Можно использовать минуты, часы, сутки и недели.


Подавляет сигнал, если единственной выявленной проблемой являются потерянные кластеры.


Восстанавливает для свойств сигнала данного датчика значения по умолчанию.


Позволяет задать частоту опроса показаний датчика. Текст под полосой прокрутки показывает текущее значение.


Настраивает датчик на выдачу точного фактического значения. Эта кнопка недоступна, если для данного датчика она не имеет смысла.


Настраивает датчик на выдачу усредненных показаний, причем самые последние значения имеют больший вес. Эта кнопка недоступна, если для данного датчика она не имеет смысла.


Дает Norton System Doctor возможность автоматически задавать максимальное значение для данного датчика. Первоначально оно определяется величиной, введенной в текстовое поле "Максимум". Если датчик фиксирует значение, превышающее установленный максимум, то оно устанавливается максимальным. Norton System Doctor выдает максимальное значение в окне гистограммы и на его основе вычисляет процент использования ресурса датчика по отношению к максимуму.

Эта кнопка недоступна, если для датчика существует абсолютный верхний предел показаний.


Устанавливает максимальное значение датчика, равное значению в текстовом поле "Максимум" — вне зависимости от зафиксированных максимальных показаний. Norton System Doctor выдает максимальное значение в окне гистограммы и на его основе вычисляет процент использования ресурса датчика по отношению к максимуму.

Эта кнопка недоступна, если у датчика есть абсолютный верхний предел показаний.


Позволяет задать верхний порог показаний датчика:

Если выбран параметр программного определения порога, то введенное в это поле число представляет собой точку отсчета максимума. Если при этом датчик фиксирует большее значение, то оно устанавливается максимальным.

Если задан параметр установки значения вручную, то введенное в это текстовое поле число задает фиксированный максимум для датчика — вне зависимости от фактически замеренных максимальных значений.

Norton System Doctor выдает максимальное значение в окне гистограммы и на его основе вычисляет процент свободного или занятого ресурса.

Эта кнопка недоступна, если у датчика есть абсолютный верхний порог показаний.


Восстанавливает значения по умолчанию для всех свойств датчиков, связанных со снятием показаний.


Выдает список контролируемых устройств. Контролируемый диск выбирается нажатием кнопки мыши. (Для контроля нескольких устройств установите для каждого из них отдельный датчик.)

Некоторые датчик имеют параметр “Осмотр всех жестких дисков”. Такие датчики могут следить одновременно за всеми локальными дисками, выдавая сигнал при обнаружении проблем хотя бы на одном из них.


Позволяет установить для датчика частоту проверки диска. Текст под полосой прокрутки показывает текущее значение.

Датчики "Целостность диска" и “Фрагментация диска” проверяют диск одинаково. В результате Norton System Doctor собирает информацию для их обоих за один цикл опроса. Поэтому, установка параметров для одного из них вызывает такое же изменение и для другого.


Позволяет определить период ожидания, после которого датчик повторит попытку проверки диска (в случае, если проверка прервана или невозможна в данный момент из-за других системных событий). Текст под полосой прокрутки показывает текущее значение.

Датчики "Целостность диска" и “Фрагментация диска” проверяют диск одинаково. В результате Norton System Doctor собирает информацию для их обоих за один цикл опроса. Поэтому, установка параметров для одного из них вызывает такое же изменение и для другого.


Выводит список категорий контролируемых данных производительности системы. Имеющиеся категории зависят от конфигурации системы. В список входит как минимум "Файловая система", "Ядро" и "Диспетчер памяти".


Выводит список контролируемых данных производительности системы. После нажатия OK датчик для выбранного элемента добавляется в окно Norton System Doctor.

(Можно добавить сразу несколько датчиков для контроля различных видов данных производительности.)


Описывает подключ, выбранный в списке "Элемент".


Выдает заголовок, появляющийся на датчике большого формата, и позволяет его изменить.


Выдает заголовок, появляющийся на датчике малого формата, и позволяет его изменить.


Восстанавливает значения по умолчанию для полного и сокращенного заголовков данного датчика.


Выдает краткое описание критической ситуации.


Выдает рекомендации по устранению критической ситуации.


Закрывает окно сообщения и через заданный временной интервал повторно открывает его, если критическая ситуация не устранена. (Временной интервал устанавливается на вкладке "Сигнал" диалогового окна "Свойства".)


Закрывает окно вывода сообщений и устанавливает параметр "Без действий". (Значение параметра действий можно изменить во вкладке "Сигнал" диалогового окна "Свойства".)


Открывает окно свойств датчика для просмотра или внесения изменений.


Открывает приложение, которое может выполнить действия по разрешению критической ситуации.


Показывает гистограмму показаний датчика, накопленных за определенный промежуток времени. По оси X указывается время, по оси Y — единицы измерения контролируемого ресурса.


Показывает текущие показания датчика. Частоту замера показаний можно изменить на вкладке "Показания" диалогового окна "Свойства".


Показывает наибольшее значение, зафиксированное датчиком с момента его добавления или перенастройки.


Показывает наименьшее значение, зафиксированное датчиком с момента его добавления или перенастройки.


Показывает значение, при котором активизируется сигнализация (если установлен режим сигнализации).


Показывает нижний порог показаний датчика.


Показывает верхний порог показаний датчика. Он используется для вычисления относительных процентов и показа их в диаграммах. Если для датчика нет абсолютного максимума, то можно установить максимум как одно из свойств датчика (во вкладке "Показания"). В противном случае максимумом становится наибольшее зафиксированное значение.


Сохраняет изменения для этой вкладки и немедленно вводит их в силу. Эта кнопка доступна, только если сделаны изменения.


Проверяет наличие обновленных файлов для данной версии Norton Utilities. Если они имеются, происходит автоматическое обновление программ.


Выводит список типов файлов, проверяемых датчиком "Поиск вирусов". Для изменения списка используйте кнопки "Добавить" и "Удалить".


Добавляет расширения в список типов файлов, проверяемых датчиком "Поиск вирусов".


Удаляет расширения из списка типов файлов, проверяемых датчиком "Поиск вирусов".


Датчик “Память DOS”

Датчик “Ресурсы GDI”

Датчик “Загрузка памяти”

Датчик “Физическая память”

Датчик “Селекторы  (16-разр.)”

Датчик “Размер файла подкачки”

Датчик “Загрузка файла подкачки”

Датчик “Ресурсы User”

Датчик “Виртуальная память”


Датчик “Фрагментация диска”

Датчик “Состояние диска”

Датчик “Образ диска”

Датчик “Целостность диска”

Датчик “Неполные кластеры”

Датчик “Статус SMART”

Датчик “Место на диске”

Датчик “Тест поверхности”


Датчик “Заряд батареи”

Датчик “Загрузка ЦП”

Датчик “CrashGuard+”

Датчик “Описания вирусов”

Датчик “Поиск вирусов”

Датчик “Открытые файлы”

Датчик “Готовность Rescue”

Датчик “Нити”

Датчик “WinDoctor”


Датчик “Скорость пакетов Internet”

Датчик “Скорость Internet”

Датчик “Скорость чтения в сети (IPX)”

Датчик “Скорость записи в сети (IPX)”


Датчик “Обращения в кэш”

Датчик “Загрузка кэш-памяти”

Датчик “Скорость диска”

Датчик “Статистика работы Windows”


Датчик “”Текущие дата и время”

Датчик “Файлы Norton Protection”

Датчик “Norton Utilities LiveUpdate”

Датчик “Время работы Windows”


Датчик "Состояние диска"
Датчик “Состояние диска”

Этот датчик оценивает общее состояние локальных жестких дисков. Он проверяет различные аспекты этого состояния, такие как целостность файловой системы, информацию образа диска и статус дисков SMART. При обнаружении проблем этот датчик выдает сигнал и запускает соответствующую программу Norton Utilities для автоматического исправления ошибок.

Можно заставить один датчик следить за состоянием всех локальных дисков с несъемными носителями. Сигнал при этом будет выдаваться при обнаружении проблем хотя бы на одном из этих дисков. Для этого нужно во вкладке “Диск” окна свойств установить параметр “Осмотр всех жестких дисков”.

Во вкладке “Показания” свойств датчика можно задать частоту опроса датчика. Частота проверки целостности диска при этом будет совпадать с частотой проверки, установленной для датчиков  фрагментации и поверхности диска.

Кроме жестких дисков, этот датчик может следить за съемными носителями высокой емкости, такими как Iomega Zip [image] и Jaz [image]. Тем не менее, если установлен параметр “Осмотр всех жестких дисков” и за их состоянием следит один датчик, устройства со съемными носителями из проверки исключаются.

  Родственные разделы


Датчик “Состояние диска”

Следит за различными аспектами состояния дисков, включая целостность файловой системы, данные образа диска, и статус SMART.

Можно заставить один датчик следить за состоянием всех локальных дисков с несъемными носителями. Сигнал при этом будет выдаваться при обнаружении проблем хотя бы на одном из этих дисков.


Свойства: вкладка "Стиль"
Свойства: вкладка “Стиль”

Эта вкладка позволяет настроить внешний вид для конкретных датчиков.

Данная вкладка содержит следующие элементы:

Образец датчика
Показывает, как будет выглядеть датчик с выбранными параметрами стиля.

Отображение датчика
Выводит список различных форматов отображения, доступных для данного датчика. Датчики, отображающие информацию в графическом формате, могут иметь вид полосовых, линейных, аналоговых (как спидометр автомобиля), цифровых или выводить гистограммы, которые отражают изменение показаний в реальном времени.
У датчиков, которые не выводят показания в графическом формате, данный список отсутствует.

Размер датчика
Эта группа содержит три параметра: большой, маленький и скрытый. Ширина большого датчика в два раза превышает ширину маленького. Скрытые датчики не появляются в окне Norton System Doctor, но остаются в активизированном состоянии, продолжая контролировать систему и, при необходимости, выдавать сигналы.

Единицы измерения
Нажмите стрелку вниз для вывода списка единиц измерения текущего датчика. Из этого списка можно выбрать нужные единицы измерения. Результат выбора отобразится в окне образца датчика. Если показания датчика не выражаются единицами измерения, данный список отсутствует.

“Свободно” и “Занято” (о пространстве)

“Фрагментировано %” и “Не фрагментировано %”

“% обращений” и “% мимо”
Большинство датчиков могут выдавать информацию с двух противоположных точек зрения. Например, датчик места на диске может показывать либо свободное, либо занятое место на диске, датчик фрагментации — процент фрагментированного или не фрагментированного пространства, а датчик обращений в кэш — процент удачных обращений (попаданий) или неудачных (мимо кэша). Выберите нужный тип для вывода требуемых показаний.

По умолчанию
Нажмите для восстановления всех свойств стиля датчика на значения по умолчанию.

  Родственные разделы


Свойства: вкладка "Сигнал"
Свойства: вкладка “Сигнал”

В этой вкладке можно настроить параметры выдачи сигнала: отключить его или включить, задать порог срабатывания, расписать действия, которые нужно предпринять при выдаче сигнала.

Данная вкладка содержит следующие элементы:

Образец датчика
Показывает, как будет выглядеть датчик с текущими выбранными параметрами сигнала.

Включить
Включает датчик. Для его выключения — снимите отметку. Выдача сигнала и выполнение соответствующих действий возможны только при включенном датчике.

Показать порог
Выберите, если нужно отображать порог срабатывания на поверхности датчика. При его достижении или превышении датчик переключается в состояние выдачи сигнала (т.е. срабатывает).

Автоматический порог (только для датчика фрагментации диска)
Заставляет Norton System Doctor автоматически определять соответствующий порог срабатывания, исходя из занятого места на диске и его фрагментации.

Порог
Позволяет с помощью бегунка изменить порог срабатывания датчика. Пороговое значение отображается в поле ниже. Изменить это значение можно, набрав прямо в этом поле нужное значение и выбрав единицы измерения.

Без действий
Отключает выдачу сигнальных сообщений при срабатывании датчика. При этом датчик будет просто менять свой цвет с нормального на сигнальный.

Выдать сообщение
Заставляет датчик выдавать предупредительное сообщение при срабатывании датчика. Это сообщение привлекает ваше внимание к возникшей ситуации, а также содержит рекомендации в отношении действий, которые необходимо предпринять.

Исправлять автоматически
Заставляет Norton System Doctor автоматически предпринять меры по решению возникших проблем — запустить соответствующую программу Norton Utilities. Этот параметр есть не во всех датчиках.

Настройка
Позволяет указать программу из набора Norton Utilities для выполнения автоматического исправления. Этот параметр есть не во всех датчиках.

Исправить
Позволяет запланировать выполнение исправления на конкретное время. В соответствующем поле необходимо указать желаемое время.

Звуковой сигнал
Заставляет Norton System Doctor проигрывать звуковой сигнал (.WAV или .MID) при срабатывании датчика.  В поле слева введите имя нужного файла, либо нажмите на кнопку папки [image] для выбора файла из списка.

По умолчанию
Возвращает настройки свойств сигнала датчика к значениям по умолчанию.

  Родственные разделы


Свойства: вкладка "Показания"
Свойства: вкладка “Показания”

Позволяет настроить параметры показаний датчика. Для большинства датчиков здесь можно настроить частоту опроса, метод усреднения и максимально допустимое значение показаний датчика.

Данная вкладка содержит следующие элементы:

Интервал считывания датчика
Позволяет задать частоту опроса показаний датчика. Текст снизу отражает текущее значение.

Действительное значение
Заставляет датчик выводить текущее фактическое значение показаний датчика. Этот параметр отсутствует, если для данного датчика он не имеет смысла.

Среднее значение
Заставляет датчик выводить усредненное значение, рассчитанное методом взвешивания наиболее актуальных показаний. Этот параметр отсутствует, если для данного датчика он не имеет смысла.

Под управлением System Doctor
Заставляет Norton System Doctor самому устанавливать максимально допустимое показание для датчика. Первоначальное значение отображается в поле “Максимум”. Если датчик фиксирует показание, превышающее это значение, то наивысшее считанное значение становится максимумом. Norton System Doctor отображает максимальное показание на гистограмме и использует его для расчета процентного отношения текущих показаний датчика к максимуму. Этот параметр недоступен, если для данного датчика верхнего предела показаний не существует.

Установить максимум
Позволяет зафиксировать максимальное значение показаний датчика в поле “Максимум”. Norton Norton System Doctor отображает максимальное показание на гистограмме и использует его для расчета процентного отношения текущих показаний датчика к максимуму. Этот параметр недоступен, если для данного датчика верхнего предела показаний не существует.

Максимум
Отражает верхний предел показаний датчика:

Если установлен параметр “Под управлением System Doctor”, это значение является первоначальным. Если датчик фиксирует показание, превышающее это значение, то наивысшее считанное значение становится максимумом.

Если выбран параметр “Установить максимум”, здесь можно указать свое максимальное значение показаний датчика.

Norton System Doctor отображает максимальное показание на гистограмме и использует его для расчета процентного отношения текущих показаний датчика к максимуму.

Этот параметр недоступен, если для данного датчика верхнего предела показаний не существует.

По умолчанию
Сбрасывает свойства показаний датчика на значения по умолчанию.

  Родственные разделы


Свойства: Вкладка "Показания" (датчик состояния дисков)
Свойства: Вкладка “Показания” (датчик состояния дисков)

Вкладка “Показания” позволяет установить частоту сканирования дисков датчиком.

Данная вкладка содержит следующие элементы:

Интервал проверки Disk Doctor
Нажав в нужном месте бегунка, можно установить частоту проверки дисков на целостность файловой системы.

Интервал проверки SMART
Нажав в нужном месте бегунка, можно установить частоту проверки статуса аппаратного дискового обеспечения. Проверка статуса SMART доступна только для дисков, поддерживающих технологию SMART.

Интервал проверки Disk Image
Нажав в нужном месте бегунка, можно установить частоту проверки актуальности данных образа диска.

По умолчанию
Сбрасывает все значения частоты опроса датчика состояния дисков на значения по умолчанию.

  Родственные разделы


Переместите бегунок, либо нажмите в нужном месте на этой полосе для изменения частоты проверки диска на целостность файловой структуры.


Переместите бегунок, либо нажмите в нужном месте на этой полосе для изменения частоты проверки диска на наличие физических ошибок.


Переместите бегунок, либо нажмите в нужном месте на этой полосе для изменения частоты проверки статуса аппаратного обеспечения дисков. Проверка статуса SMART доступна только для дисков, поддерживающих технологию SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology).


Переместите бегунок, либо нажмите в нужном месте на этой полосе для изменения частоты проверки актуальности данных образа диска.


Сбрасывает все значения частоты опроса датчика состояния дисков на значения по умолчанию.


Свойства: вкладка "Диск"
Свойства: вкладка “Диск”

Позволяет выбрать диск для отслеживания и настроить частоту его проверки.

Данная вкладка содержит следующие элементы:

Осмотр всех жестких дисков
Заставляет датчик сканировать все жесткие диски (за исключением устройств со сменными носителями, таких как Iomega Zip [image] и Jaz [image]). Этот параметр есть не во всех датчиках.

Осмотр отдельного диска
Заставляет датчик контролировать только одно конкретное устройство. Этот параметр есть не во всех датчиках.

Список дисков
Для указания конкретного диска для проверки выберите его из списка. Для проверки каждого диска в отдельности, добавьте для каждого из них по датчику.

Интервал проверки
Переместите бегунок, либо нажмите в нужном месте на этой полосе для изменения частоты проверки диска датчиком.

Датчики "Целостность диска" и “Фрагментация диска” проверяют диск одинаково. В результате Norton System Doctor собирает информацию для их обоих за один цикл опроса. Поэтому, установка параметров для одного из них вызывает такое же изменение и для другого.

Задержка осмотра
Переместите бегунок, либо нажмите в нужном месте на этой полосе для изменения интервала ожидания до момента возобновления проверки, если она  была прервана (или не могла быть выполнена в текущий момент) из-за других системных операций.

Датчики "Целостность диска" и “Фрагментация диска” проверяют диск одинаково. В результате Norton System Doctor собирает информацию для их обоих за один цикл опроса. Поэтому, установка параметров для одного из них вызывает такое же изменение и для другого.

По умолчанию
Возвращает настройки свойств дисков к значениям по умолчанию.

  Родственные разделы


Свойства: вкладка "Диск" (датчик поиска вирусов)
Свойства: вкладка “Диск” (датчик поиска вирусов)

Позволяет выбрать диск для отслеживания и настроить частоту его проверки.

Данная вкладка содержит следующие элементы:

Осмотр всех жестких дисков
Заставляет датчик сканировать все жесткие диски (за исключением устройств со сменными носителями, таких как Iomega Zip [image] и Jaz [image]). Этот параметр есть не во всех датчиках.

Осмотр отдельного диска
Заставляет датчик контролировать только одно конкретное устройство. Для каждого отдельно взятого диска можно включить свой датчик поиска вирусов.

Список дисков
Для указания конкретного диска для проверки выберите его из списка.

Интервал осмотра дисков
Переместите бегунок, либо нажмите в нужном месте на этой полосе для изменения частоты проверки диска на вирусы.

Интервал осмотра памяти
Переместите бегунок, либо нажмите в нужном месте на этой полосе для изменения частоты проверки памяти на вирусы.

По умолчанию
Возвращает настройки свойств дисков к значениям по умолчанию.

  Родственные разделы


Свойства: вкладка "Проверяемые файлы"
Свойства: вкладка “Проверяемые файлы”

Позволяет указать типы файлов для проверки на вирусы.

Данная вкладка содержит следующие элементы:

Список расширений файлов
Выводит список типов файлов, которые проверяются на вирусы. Чтобы убрать конкретный тип файлов из этого списка, необходимо его выбрать и нажать “Удалить”.

Добавить
Нажмите для добавления нового типа файлов в этот список.

Удалить
Нажмите, если нужно убрать расширение файла из этого списка. Эта кнопка становится доступной, когда в списке выбрано конкретное расширение.

По умолчанию
Возвращает настройки файлов для поиска вирусов к значениям по умолчанию.

  Родственные разделы


Свойства: вкладка "Узел"
Свойства: вкладка “Узел”

Позволяет указать узел Internet, который программа Norton System Doctor будет использовать для оценки качества и скорости связи по Internet.

Данная вкладка содержит следующие элементы:

Наблюдение за узлом Internet
Введите имя хоста или адрес IP того узла, который будет использоваться программой Norton System Doctor для оценки  качества связи по Internet. Будучи включенным, этот датчик будет сообщать вам о наступлении оптимального времени для доступа на указанные узлы.

  Родственные разделы


Свойства: вкладка "Объект наблюдения"
Свойства: вкладка “Объект наблюдения”

Эта вкладка доступна только для датчиков статистики работы Windows. Она позволяет выбрать типы таких датчиков. Эти датчики контролируют те же категории и элементы, что и системный монитор Windows.

Данная вкладка содержит следующие элементы:

Категория
Выберите категорию для отслеживания. Набор категорий зависит от текущей конфигурации системы. Как минимум, в этом списке представлены категории: файловая система, ядро и управление памятью.

Элемент
Выберите конкретный тип объекта для отслеживания производительности. При нажатии OK в окне Norton System Doctor для выбранного объекта будет добавлен отдельный датчик. Для отслеживания различных объектов Windows можно для каждого из них добавить свой датчик.

Описание
Объясняет назначение датчика.

Заголовок
Показывает заголовок датчика, который появляется, если выбран большой тип датчика. Заголовок можно изменять.

Краткий заголовок
Показывает заголовок датчика, который появляется в маленьких датчиках. Заголовок можно изменять.

По умолчанию
Возвращает настройки объектов для наблюдения к значениям по умолчанию.

  Родственные разделы


Параметры: вкладка "Вид датчика"
Параметры: вкладка “Вид датчика”

Схема
Содержит список имеющихся схем отображения. Схема идентифицирует размеры датчика, цвета и шрифты его компонентов и фон окна Norton System Doctor. Здесь можно выбрать одну из существующих схем, либо создать новую.

Сохранить как...
Сохраняет установленные в данной вкладке размеры датчика, цвета, шрифты его компонентов и фон окна Norton System Doctor в новой схеме отображения. После указания имя этой схемы, она будет появляться в списке доступных схем. Схемы отображения Norton System Doctor можно переключать во время работы.

Удалить
Удаляет выбранную схему отображения.

Настройки
Образец датчика показывает, как будет выглядеть датчик малого размера с выбранными настройками отображения. Большие датчики всегда имею размер в два раза шире. Для изменения пропорций датчиков используйте горизонтальные и вертикальные полосы прокрутки.

Элемент
Показывает список компонентов датчика. Выберите нужный компонент для настройки.

Цвет
Нажмите для настройки цвета выбранного компонента датчика.

Шрифт
Нажмите для настройки шрифта текста или календаря датчика.

Фон
Укажите путь и имя файла, который будет использоваться в качестве фона для всех датчиков, либо выберите этот файл из списка, нажав кнопку папки [image].

Фон может быть установлен только в режиме более 256 цветов.

По умолчанию
Возвращает настройки внешнего вида датчиков к значениям по умолчанию.

  Родственные разделы


Параметры: вкладка "Настройки окна"
Параметры: вкладка “Настройки окна”

Прижать к краю
Нажмите, если хотите, чтобы окно Norton System Doctor было прижато к краю экрана. Прижатое окно можно перетащить мышью к любому краю экрана. Поскольку строка меню в этом режиме скрыта, все команды можно выбрать в контекстном меню, нажав правую кнопку мыши.

Скрывать автоматически
Если окно Norton System Doctor прижато к краю, можно заставить его автоматически скрываться и превращаться в тонкую серую полоску вдоль края, чтобы высвободить место на экране. Если затем переместить курсор мыши на эту полоску, окно Norton System Doctor раскроется.

Нельзя одновременно прижать окно Norton System Doctor и панель задач Windows к одному краю.

Обычный
Выводит Norton System Doctor как обычное, не прижатое к краю экрана, окно.

Строка заголовка
Выводит строку заголовка для окна Norton System Doctor. Если она скрыта, открыть ее можно, нажав правой кнопкой мыши на любом датчике и выбрав “Показать строку заголовка” в меню “Вид”, либо дважды нажав в любом месте окна Norton System Doctor, не занятом датчиками.

Показать логотип Symantec
Выводит строку с  логотипом Symantec вдоль границы окна Norton System Doctor.

Поверх других окон
Установите, если хотите сделать Norton System Doctor всегда видимым.

Порядок датчиков
Показывает текущий порядок расположения датчиков в окне Norton System Doctor. Если нужно изменить расположение датчика, выберите его из списка и с помощью кнопок вверх и вниз переместите в нужную позицию списка.

Датчики можно двигать прямо в окне Norton System Doctor, удерживая нажатой кнопку Control (Ctrl) и перетаскивая датчик мышью в требуемое место.

Запускать вместе с Windows
Заставляет Norton System Doctor запускаться при загрузке Windows.

Свернуть при запуске
Заставляет Norton System Doctor запускаться в свернутом виде. Norton System Doctor появляется в виде маленького ненавязчивого значка в правой части панели задач Windows. Для его раскрытия достаточно нажать на этот значок.

Многие параметры можно установить прямо из меню “Вид”, либо из контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопкой мыши на датчике.

По умолчанию
Возвращает все настройки окна к значениям по умолчанию.

  Родственные разделы


Параметры: вкладка "Активные датчики"
Параметры: вкладка “Активные датчики”

Имеющиеся датчики
Выводит список всех доступных датчиков Norton System Doctor. Для добавления нового в окно Norton System Doctor нужно выбрать его из списка и нажать “Добавить”.

Текущие датчики
Выводит список датчиков, которые выводятся в окне Norton System Doctor. Настроить параметры каждого датчика можно, выбрав его из списка и нажав “Свойства”. Для того, чтобы убрать датчик из окна Norton System Doctor, нужно выбрать его из списка и нажать “Удалить”.

Добавить или убрать датчики можно прямо в меню “Датчики”, либо командой “Добавить датчик” контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопкой мыши на датчике.

Интеллектуальная работа
Этот режим позволяет программе Norton System Doctor при проведении разнообразных проверок принимать во внимание происходящие в этот момент нажатия кнопок мыши или клавиатуры. Это позволяет получить более адекватную оценку работы системы, но замедляет процесс. Если скорость работы более критична, нежели объективность оценки, советуем отключить этот параметр.

По умолчанию
Возвращает Norton System Doctor на показ активных датчиков по умолчанию.

  Родственные разделы


Параметр интеллектуальной работы позволяет программе Norton System Doctor при проведении разнообразных проверок принимать во внимание происходящие в этот момент нажатия кнопок мыши или клавиатуры. Это позволяет получить более адекватную оценку работы системы, но замедляет процесс. Если скорость работы более критична, нежели объективность оценки, советуем отключить этот параметр.


Параметры: вкладка "Сигналы"
Параметры: вкладка “Сигналы”

Тип сигнализации
Выводит список типов с сигнальных сообщений, доступных в Norton System Doctor:

Внимание [image] сообщают о незначительных проблемах. Зачастую они отражают ситуации, вызванные низкой производительностью работы системы. При возникновении ситуаций, вызывающих выдачу таких уведомлений, данные не подвержены риску. Напоминания, например, об обновлении данных образа диска или программ  являются типичными уведомлениями.

Осторожно [image] сигнализируют о ситуациях, потенциально угрожающих целостности данных, например, нехватка место на диске, или ошибки поверхности диска. При их появлении следует незамедлительно сохранить свои данные и исправить ситуацию.

Тревога [image] выдаются при возникновении серьезных проблем, требующих срочного вмешательства. Выдачу этих сигналов программой Norton System Doctor вызывают такие проблемы, как серьезные дисковые ошибки, аппаратные неисправности, или заражение вирусами.

Поведение и параметры для каждого типа сигнального сообщения можно настроить, выбрав нужный тип из списка и указав одно из действий, описанных ниже.

Выводить сигнальное сообщение поверх всех окон
Заставляет выбранный тип сигнального сообщения всегда отображаться поверх других окон. Это гарантирует, что во время работы с другими приложениями вы увидите его.

Выводить сигнальное сообщение на заднем фоне
Заставляет выбранный тип сигнального сообщения выводиться на заднем плане. При работе с другими приложениями это сообщение не будет видно, поэтому данная настройка нежелательна для предупреждений и сигналов.

По умолчанию
Возвращает все настройки сигнализации Norton System Doctor к значениям по умолчанию.

  Родственные разделы


Выводит список типов сигнальных сообщений, доступных в Norton System Doctor::

 Внимание [image] сообщают о незначительных проблемах. Зачастую они отражают ситуации, вызванные низкой производительностью работы системы.

 Осторожно [image] сигнализируют о ситуациях, потенциально угрожающих целостности данных, например, нехватка место на диске, или ошибки поверхности диска. При их появлении следует незамедлительно сохранить свои данные и исправить ситуацию.

 Тревога [image] выдаются при возникновении серьезных проблем, требующих срочного вмешательства. Выдачу этих сигналов программой Norton System Doctor вызывают такие проблемы, как серьезные дисковые ошибки, аппаратные неисправности, или заражение вирусами.


Заставляет выбранный тип сигнального сообщения всегда отображаться поверх других окон. Это гарантирует, что во время работы с другими приложениями вы увидите его.


Заставляет выбранный тип сигнального сообщения выводиться на заднем плане. При работе с другими приложениями это сообщение не будет видно, поэтому данная настройка нежелательна для предупреждений и сигналов.


Возвращает все настройки сигнализации Norton System Doctor к значениям по умолчанию.


Датчик "WinDoctor"
Датчик “WinDoctor”

Этот датчик использует программу Norton WinDoctor для периодической проверки системы на наличие типичных проблем Windows. При их обнаружении датчик может выдать сигнал, либо предпринять действия по исправлению ситуации.

WinDoctor делает следующее:

Проверяет все факторы, необходимые для нормальной и эффективной работы Windows.

Проверяет компоненты, нужные приложениям для работы под Windows.

Выдает доступные для понимания отчеты о том, какие возникли проблемы, насколько они серьезны, решены они или нет.

Позволяет настроить процедуры исправления, указать, какие ошибки нужно автоматически исправлять, а какие — нет. Можно установить автоматическое исправление всех обнаруженных ошибок программой Norton WinDoctor.

Если результаты исправления программой Norton WinDoctor не удовлетворительны, можно отменить их выполнение. Все произведенные исправления, даже сделанные в прошлом,  сохраняются, так что их всегда можно отменить.

Не следует добавлять несколько датчиков WinDoctor на панель датчиков Norton System Doctor.

  Родственные разделы


Датчик WinDoctor

Этот датчик использует программу Norton WinDoctor для периодической проверки системы на наличие типичных проблем Windows. При их обнаружении датчик может выдать сигнал, либо предпринять действия по исправлению ситуации.


Датчик "CrashGuard+"
Датчик “CrashGuard+”

Этот датчик сигнализирует о системных сбоях, отслеживает работу виртуальной памяти, GDI и ресурсов USER.

Датчик “CrashGuard+” использует программу Norton CrashGuard для сигнализации о возникновении сбоев в работе приложений. CrashGuard работает в фоновом режиме и следит за системой. При возникновении сбоя он позволяет сохранить данные до того, как программа будет закрыта, и восстановить нормальную работу.

Norton CrashGuard включает программу Anti-Freeze, которая очень часто помогает вывести зависшие (не отвечающие на запросы) приложения в нормальное рабочее состояние без потери данных.

Не следует добавлять несколько датчиков “CrashGuard+” на панель датчиков Norton System Doctor.

  Родственные разделы


Датчик “CrashGuard+”

Этот датчик сигнализирует о системных сбоях, отслеживает работу виртуальной памяти, ресурсов GDI и USER.

Датчик “CrashGuard+” использует программу Norton CrashGuard для сигнализации о возникновении сбоев в работе приложений. CrashGuard работает в фоновом режиме и следит за системой. При возникновении сбоя он позволяет сохранить данные до того, как программа будет закрыта, и восстановить нормальную работу.


Нажмите для выбора программы Norton Utilities, которая будет выполнять автоматическое исправление ошибок.

Этот параметр есть не во всех датчиках.


Датчик “Виртуальная память”

Этот датчик контролирует долю свободного места на диске, доступную для организации виртуальной памяти. . Потенциально виртуальная память включает свободное пространство диска плюс незанятое место файла подкачки.


Датчик "Загрузка файла подкачки”

Этот датчик отслеживает долю файла подкачки, занятую в данный момент для временного хранения данных.


Заставляет датчик следить за всеми жесткими дисками (за исключением устройств со сменными носителями, таких как Iomega Zip [image] и Jaz [image]).


Заставляет датчик контролировать только одно конкретное устройство. Этот параметр есть не во всех датчиках.


Заставляет Norton System Doctor автоматически определять соответствующий порог срабатывания, исходя из соотношения занятого и фрагментированного места на диске.


Нажав в нужном месте бегунка, можно установить частоту проверки диска на вирусы.


Нажав в нужном месте бегунка, можно установить частоту проверки памяти на вирусы.


Как изменить поведение сигнальных сообщений

Norton System Doctor содержит четыре основных типа сигнальных сообщений: уведомления, предупреждения, сигналы и сообщения о сбоях. Вывод этих сообщений можно настроить. Для этого нужно:

1	Нажать эту кнопку  [image]  для запуска Norton System Doctor.

2	Выбрать “Параметры” в меню “Вид”

3	Перейти во вкладку “Сигнал”.

4	Выбрать нужный тип сигнального сообщения для настройки.

5	Выбрать один из параметров: “Выводить поверх всех окон”, “Выводить позади всех окон” или “Не выводить”.

  Родственные разделы


Сигнальные сообщения

При срабатывании датчика Norton System Doctor выводит сигнальные сообщения, которые делятся на четыре типа:

Внимание [image] сообщают о незначительных проблемах. Зачастую они отражают ситуации, вызванные низкой производительностью работы системы. При возникновении ситуаций, вызывающих выдачу таких уведомлений, данные не подвержены риску. Напоминания, например, об обновлении данных образа диска или программ  являются типичными уведомлениями.

Осторожно [image] сигнализируют о ситуациях, потенциально угрожающих целостности данных, например, нехватка место на диске, или ошибки поверхности диска. При их появлении следует незамедлительно сохранить свои данные и исправить ситуацию.

 Тревога [image] выдаются при возникновении серьезных проблем, требующих срочного вмешательства. Выдачу этих сигналов программой Norton System Doctor вызывают такие проблемы, как серьезные дисковые ошибки, аппаратные неисправности, или заражение вирусами.

Сбой [image] сигнализируют о возникновении системных сбоев CrashGuard работает в фоновом режиме, следит за системой и, при возникновении сбоев в системе, позволяет вернуть зависшее приложение в рабочее состояние. При возникновении сбоя сообщения Crash позволяют сохранить данные до того, как программа будет закрыта. (Параметры вывода сообщений Crash настроить нельзя.)

Можно настроить параметры вывода вышеописанных сообщений: показывать ли их поверх других окон или выводить на задний план, либо вообще не показывать.

  Родственные разделы


Как отключить Advanced Power Management

Технология Advanced Power Management поддерживается в ряде систем, позволяя экономить потребляемую энергию. Функция APM особенно полезна для портативных компьютеров, в которых заряд батареи крайне важен для работы.

Для настольных ПК, APM может помочь сэкономить энергопотребление, однако, при этом несколько возрастает загрузка ЦП, так как поддержание данной функции требует использования некоторых ресурсов ЦП. Для того, чтобы избежать этого, можно безболезненно отключить функцию APM.

  Для портативных компьютеров функцию APM лучше не отключать.

1	Нажать эту кнопку  [image]  для запуска диспетчера устройств Windows.

2	Нажать на знак плюса рядом с системными устройствами.

3	Дважды нажмите на Advanced Power Management Support.
Если список функций Advanced Power Management Support не появился, значит ваш компьютер не поддерживает технологию APM.

4	Перейдите во вкладку “Настройки”.

5	Снимите флажок “Включить Power Management Support”.

  Родственные разделы


Заставляет выводить окно Norton System Doctor обычным образом, не прижимая к краю экрана.


В памяти обнаружен вирус!

Norton System Doctor способен  обнаружить вирус в памяти компьютера. Программа Norton AntiVirus SE (Starter Edition), включенная в комплект Norton Utilities, предотвращает разрушение вирусами информации, своевременно обнаруживая и обезвреживая зараженные файлы. Однако, он не в состоянии  справиться с вирусами, заразившими участки памяти. Для обеспечения полной защиты от вирусов необходимо приобрести и установить программу Norton AntiVirus. Вы можете заказать эту программу у регионального реселлера, либо  через узел Symantec по адресу http://www.symantec.com.

Перед запуском любой антивирусной программы необходимо перезагрузить компьютер с помощью защищенного от записи набора аварийных дисков, либо с загрузочного диска Windows, либо с системных дисков DOS версии 3.1 и выше.

Загрузочный диск можно создать на незараженном компьютере.

Не создавайте загрузочный диск на пораженном вирусами компьютере, так как вирус может проникнуть на этот диск.

  Родственные разделы


Обнаружен загрузочный вирус!

Norton System Doctor способен обнаружить  загрузочный вирус в компьютере. Программа Norton AntiVirus SE (Starter Edition), включенная в комплект Norton Utilities, предотвращает разрушение вирусами информации, своевременно обнаруживая и обезвреживая зараженные файлы. Однако, он не в состоянии  справиться с загрузочными вирусами. Для обеспечения полной защиты от вирусов необходимо приобрести и установить программу Norton AntiVirus. Вы можете заказать эту программу у регионального реселлера, либо  через узел Symantec по адресу http://www.symantec.com.

После уничтожения загрузочного вируса проверьте на всякий случай с помощью программы Norton AntiVirus все свои дискеты.

  Родственные разделы


Как запустить Norton System Doctor

Любую утилиту из набора Norton Utilities можно запустить из программы Norton Utilities Integrator. Для запуска Norton System Doctor нужно:

1	Дважды нажать на рабочем столе Windows на значке Norton Utilities Integrator.

2	Выбрать “Профилактика” в левой панели Norton Utilities Integrator.

3	В правой панели нажать Norton System Doctor.

Либо нажать эту кнопку  [image]  для немедленного запуска Norton System Doctor.

  Родственные разделы


Установите этот флажок, если хотите запланировать исправление позже. Укажите время выполнения последующего исправления в поле.

Этот параметр есть не во всех датчиках