Copyright: Copyright © 1994-1997 Symantec Corp.
Citation: Copyright © 1994-1997 Symantec Corp.


Этот параметр ограничивает число дней, в течение которых хранится информация о последних проведенных исправлениях.


Введите число дней, в течение которых информация об исправленных неполадках должна храниться в журнале.


Этот параметр ограничивает максимальное число исправлений, которые могут храниться в журнале.


Введите максимальное число исправленных неполадок, которые могут храниться в журнале.


Заставляет Norton WinDoctor хранить в журнале все исправления без ограничений.


Заставляет Norton WinDoctor хранить в журнале все исправления без ограничений.


Показывает ход текущего исправления.


Показывает название исправляемой в данный момент неполадки.


Показывает количество выполненных исправлений.


Показывает количество неполадок, которые не удалось исправить.


Показывает количество еще не исправленных неполадок.


Показывает, сколько неполадок уже исправлено.


Показывает, сколько неполадок не удалось исправить.


Показывает, сколько неполадок еще не исправлено.


Показывает название исправляемой в данный момент неполадки.


Показывает диалог “Выбор агентов анализа”. Агенты анализа упрощают работу Norton WinDoctor, отфильтровывая информацию о неполадках, не связанных с Windows.


Отключает или включает все тесты Norton WinDoctor.


Выберите тесты, которые должен провести Norton WinDoctor. При нажатии на флажок тест будет выбран или отменен.

Чтобы узнать назначение каждого теста, поместите на него курсор и прочитайте всплывающую подсказку.


Просмотрите список возможных тестов Norton WinDoctor и выберите нужные.


Этот параметр заставляет Norton WinDoctor выполнять все возможные тесты.


Этот параметр позволяет указать, какие тесты должен выполнить Norton WinDoctor и какие агенты анализа он должен использовать при осмотре системы.


Этот параметр сразу открывает окно журнала исправлений, где можно выполнить откат сделанных ранее исправлений. При выборе этого параметра тестирование не проводится.


Укажите, что должен сделать Norton WinDoctor: выполнить все тесты, предоставить вам выбор тестов или открыть журнал исправлений, не проводя никакого тестирования.


Показывает перечень операций, которые выполняет Norton WinDoctor. Стрелка указывает на то, что происходит в данный момент. “Галочка” означает завершенное действие.


Показывает ход выполнения текущего теста.


Показывает название выполняемого в данный момент теста.


Прерывает работу WinDoctor. Чтобы проверить, какие тесты были выполнены, прежде чем осмотр был остановлен, просмотрите графу “Результаты”.


В этом окне отображается ход тестирования, которое выполняет Norton WinDoctor.


Показывает ход выполняемого в данный момент теста.


Norton WinDoctor не нашел в компьютере никаких неполадок.


В этом окне выводится сводный отчет о найденных неполадках.


Нажмите, чтобы исправить выбранную неполадку.


Выберите метод исправления для выделенной неполадки.


Показывает название выделенной неполадки.


Здесь показан список доступных агентов анализа. Каждый из них предотвращает вывод информации о каком-то одном типе незначимых неполадок. Чтобы отключить использование агента, снимите с него флажок.

Для просмотра описания агента поместите на него курсор и прочитайте всплывающую подсказку.


Выберите метод исправления, который Norton WinDoctor должен применить к выбранной неполадке.


Нажмите, чтобы исправить выбранную неполадку.


Показывает название выбранной неполадки.


Включите этот параметр, чтобы применить данный метод исправления для всех остальных неполадок в выбранной группе.


Включите этот параметр, чтобы выбрать метод исправления для каждой неполадки.


Включите этот параметр, чтобы Norton WinDoctor автоматически исправил все выбранные неполадки, используя наилучший, по его усмотрению, метод.


Norton WinDoctor хранит список всех неполадок, которые вы пометили как “игнорируемые” на панели “Подробно” в окне “Обнаруженные неполадки”. Нажмите эту кнопку, чтобы игнорируемые неполадки были снова видны в этой панели и удалились из списка игнорирования.


Norton WinDoctor хранит список всех неполадок, которые вы пометили как “игнорируемые” на панели “Подробно” в окне “Обнаруженные неполадки”. Нажмите эту кнопку, чтобы игнорируемые неполадки были снова видны в этой панели и удалились из списка игнорирования.


Позволяет выбрать параметры “Библиотеки” для Norton WinDoctor.


Позволяет получать контекстную помощь нажатием правой кнопки мыши в диалоговых окнах.


Выводит более детальную информацию о версии и пользователе для программ Norton Utilities.


Выводит предисловия к программам Norton Utilities.


Выводит графическую заставку во время загрузки программ Norton Utilities.


Проверяет наличие активного подключения к Internet.


Производит откат исправлений, сделанных программой Norton WinDoctor.


О программе Norton WinDoctor

  Демо (длительность 2:30)

Norton WinDoctor [image] это безопасное и удобное средство для диагностирования и устранения наиболее типичных неполадок Windows 95. Программа анализирует информацию, необходимую для нормальной работы системы и проверяет состав всех программ, работающих под Windows 95.

Norton WinDoctor обладает интерфейсом мастера, который позволяет выбрать необходимые виды тестов, по завершении которых на экран выводится наглядный отчет о найденных неполадках. Неполадки группируются по типу в порядке уменьшения их опасности. Вы можете изменить порядок сортировки списка неполадок: по имени или по состоянию (исправлено или нет).

Процесс исправления неполадок также легко настраивается. Можно указать, какие из найденных неполадок должны быть исправлены и каким образом. Или можно разрешить программе исправить их все автоматически.

Если результаты исправлений вас не устроят, их можно отменить путем отката. Откат исправлений, сделанных за предыдущий сеанс работы Norton WinDoctor, осуществляется через “Журнал исправлений”.

Norton WinDoctor помогает Windows работать с максимальной производительностью и без сбоев. Благодаря этой программе, работа компьютера станет не только более производительной, но и более надежной. Вам не придется как прежде беспокоиться о сохранности выполняемой вами работы, поскольку Norton WinDoctor будет устранять неполадки, способные привести к потере данных.

Norton WinDoctor дает еще больший эффект при использовании вместе с Norton System Doctor. Norton System Doctor может автоматически проверять компьютер на наличие неполадок в Windows. Обнаружив неполадку, Norton System Doctor сообщит вам о ней и может сразу вызвать Norton WinDoctor для ее исправления.

Чтобы прямо сейчас проверить компьютер на наличие неполадок, нажмите сюда  [image]  для запуска Norton WinDoctor.

  Родственные разделы


Как просмотреть результаты тестирования WinDoctor

1	Нажать сюда  [image]  для запуска Norton WinDoctor.

2	Следовать указаниям на экране для того, чтобы WinDoctor исследовал Windows на наличие неполадок.

3	Нажать “Готово”.
Norton WinDoctor выводит список обнаруженных неполадок по типам в порядке уменьшения их опасности для Windows.

Для ознакомления с каждой неполадкой в отдельности нужно выбрать соответствующую категорию и нажать “Подробно”.

  Родственные разделы


Как ограничить просмотр отдельными типами неполадок

1	Нажать сюда  [image]  для запуска Norton WinDoctor.

2	Установить флажок “Выбрать отдельные тесты”.

3	Нажать “Далее”.
На экране появится список тестов, которые может выполнить Norton WinDoctor.

4	Пометить тесты, которые вы хотите запустить.

5	Нажать “Далее”.

Чтобы определить, какими методами Norton WinDoctor должен обрабатывать неполадки, нажмите предварительно кнопку “Агенты анализа”.

  Родственные разделы


Как запустить Norton WinDoctor

Любую из программ Norton Utilities можно запустить из Norton Utilities Integrator.

Чтобы запустить Norton WinDoctor, нужно:

1	Дважды нажать значок Norton Utilities Integrator на рабочем столе Windows.

2	Выбрать “Устранение неполадок” на левой панели интегратора.

3	Выбрать Norton WinDoctor на правой панели.

Или нажать сюда  [image]  для немедленного запуска Norton WinDoctor.

  Родственные разделы


Как исправить все неполадки автоматически

1	Нажать сюда  [image]  для запуска Norton WinDoctor.

2	Следовать указаниям на экране для осмотра системы.

3	Нажать “Готово”.
Norton WinDoctor выведет на экран список обнаруженных неполадок, сгруппированных по категориям в порядке уменьшения их опасности для Windows.

4	Выбрать категорию неполадок и нажать кнопку “Исправить все”.

5	Нажать “Да”, чтобы разрешить исправление всех неполадок данной категории наилучшими методами, которые определил Norton WinDoctor.

После устранения неполадок данной категории в графе состояния будет появляться зеленая "галочка".

 В списке “Обнаруженные неполадки” показаны общие категории неполадок, которые могут включать в себя несколько отдельных неполадок. Чтобы вывести подробный перечень неполадок какой-либо категории, следует выбрать категорию и нажать кнопку “Подробно”.

  Родственные разделы


Как исправить неполадки по отдельности

1	Нажать сюда  [image]  для запуска Norton WinDoctor.

2	Следовать указаниям на экране для осмотра системы.

3	Нажать “Готово”.
Norton WinDoctor выведет на экран список обнаруженных неполадок, сгруппированных по категориям в порядке уменьшения их опасности для Windows.

4	Выделить нужную категорию неполадок.

5	Нажать кнопку “Подробно”, чтобы вывести полный список неполадок данной категории.

6	Выбрать на панели “Подробно” конкретную неполадку и нажать кнопку “Исправить”.
Откроется окно "Методы исправления", где дается описание выбранной неполадки и подсказывается, каким образом ее можно исправить.

7	Выбрать метод исправления и нажать OK.
Первым в списке всегда стоит наиболее предпочтительный метод.

8	Выбрать другую неполадку и повторить те же действия для ее исправления.

  Родственные разделы


Как исправить группу неполадок

1	Нажать сюда  [image]  для запуска Norton WinDoctor.

2	Следовать указаниям на экране для осмотра системы.

3	Нажать “Готово”.
Norton WinDoctor выведет на экран список обнаруженных неполадок, сгруппированных по категориям в порядке уменьшения их опасности для Windows.

4	Выделить нужную категорию неполадок.

5	Нажать кнопку “Подробно”, чтобы вывести полный список неполадок данной категории.

6	Выбрать группу неполадок на панели “Подробно” и нажать кнопку “Исправить” для открытия диалогового окна “Автоматическое исправление”.

7	Выполнить одно из следующих действий:

Выбрать пункт “Пусть WinDoctor выберет наилучший метод...”, нажать OK и перейти к шагу 9.

Или выбрать “Предоставить мне выбор метода...” и нажать OK.
Выбранная вами неполадка высвечивается на экране вместе с возможными методами исправления.

8	Выбрать один из предложенных методов и нажать OK.
Первым в списке всегда стоит наиболее предпочтительный метод исправления. После исправления одной неполадки на экране будет показана следующая и так до тех пор, пока они все не будут исправлены.

9	Выбрать другую категорию неполадок и повторить ту же последовательность действий.

 Если вы решили не исправлять какую-либо неполадку, нажмите “Отмена”, когда она появится на экране, затем нажмите “Да”. Появится следующая из выбранных неполадок.

  Родственные разделы


Как проверить наличие неполадок в компьютере
Как проверить компьютер на наличие неполадок

1	Нажать сюда  [image]  для запуска Norton WinDoctor.

2	Следовать появляющимся на экране указаниям по осмотру компьютера.

  Родственные разделы


Как выбрать другие методы исправления

1	Нажать сюда  [image]  для запуска Norton WinDoctor.

2	Следовать указаниям на экране для осмотра системы.

3	Нажать “Готово”.
Norton WinDoctor выведет на экран список обнаруженных неполадок, сгруппированных по категориям в порядке уменьшения их опасности для Windows.

4	Выделить нужную категорию неполадок.

5	Нажать кнопку “Исправить” на панели инструментов.

6	Выбрать “Предоставить мне выбор метода исправления для каждой неполадки” и нажать OK.
Выбранная вами неполадка высвечивается на экране вместе с возможными методами исправления.

7	Выбрать другой метод исправления для высвеченной на экране неполадки.
Первым в списке всегда стоит метод, который Norton WinDoctor считает наиболее предпочтительным.

8	Нажать кнопку “Исправить”.

9	Повторить эти же действия для следующей неполадки, высвеченной на экране.

 В списке “Обнаруженные неполадки” показаны общие категории неполадок, которые могут включать в себя несколько отдельных неполадок. Чтобы вывести подробный перечень неполадок какой-либо категории, следует выбрать категорию и нажать кнопку “Подробно”.

 Родственные разделы


Как отсортировать список обнаруженных неполадок Windows

По умолчанию Norton WinDoctor сортирует неполадки по категориям. При желании можно установить другой способ сортировки: по степени опасности или по методам поиска неполадок.

1	Нажать сюда  [image]  для запуска Norton WinDoctor.

2	Следовать указаниям на экране для осмотра системы.

3	Нажать “Готово”.
Norton WinDoctor выведет на экран список обнаруженных неполадок, сгруппированных по категориям в порядке уменьшения их опасности для Windows.

4	Нажать кнопку “Проводник” на панели инструментов.

5	В левой панели открыть ниспадающий список “Сортировка” и изменить критерий сортировки (симптомы, степень или тесты).
Список в левой панели меняется, реагируя на ваш выбор.

6	Выбрать критерий сортировки в левой панели, чтобы неполадки в правой панели располагались соответствующим образом.

Чтобы отсортировать список категорий неполадок в панели “Обнаруженные неполадки”, нажмите на заголовок столбца.

 Родственные разделы


Как выполнить откат исправлений, сделанных Norton WinDoctor

1	Нажать сюда [image] для запуска Norton WinDoctor.

2	Выбрать команду "Просмотреть журнал исправлений” и (возможно) выполнить откат некоторых".

3	Нажать “Готово”.

4	Выбрать одно из ранее выполненных исправлений.

5	Нажать кнопку “Откат” на панели инструментов.

 Чтобы определить, сколько может храниться исправлений, и некоторые другие параметры отката, нажмите правой кнопкой мыши в диалоговом окне и выберите “Параметры”.

 Родственные разделы


Как установить параметры журнала исправлений

1	Нажать сюда [image] для запуска Norton WinDoctor.

2	Выбрать команду "Просмотреть журнал исправлений” и (возможно) выполнить откат некоторых".

3	Нажать “Готово”.

4	Открыть меню “Вид” и выбрать “Параметры”.

5	Установить параметры отката.

 Родственные разделы


Как отключить агенты анализа WinDoctor

1	Нажать сюда [image] для запуска Norton WinDoctor.

2	Выбрать “Выбрать отдельные тесты”.

3	Нажать “Далее”.

4	Нажать кнопку “Агенты анализа”.

5	Снять флажок с ненужных агентов анализа и нажать OK.

6	Выполнить осмотр системы.

Чтобы получить информацию о каждом агенте анализа, поместите на него курсор и прочитайте всплывающую подсказку.

  Родственные разделы


Как игнорировать обнаруженные неполадки
Как игнорировать неполадки, о которых сообщил Norton WinDoctor

1	Нажать сюда [image] для запуска Norton WinDoctor.

2	Следовать указаниям на экране для осмотра системы.

3	Нажать “Готово”.
Norton WinDoctor выведет на экран список обнаруженных неполадок, сгруппированных по категориям в порядке уменьшения их опасности для Windows.

4	Нажать кнопку “Подробно”.

5	Выбрать в панели “Подробно” неполадки, которую вы хотите игнорировать.

6	Открыть меню “Неполадки” и выбрать пункт “Игнорировать выделенные неполадки”.
В верхней панели эти неполадки будут отмечены, как игнорируемые.

7	Чтобы игнорируемые неполадки не были видны в панели "Подробно", нужно открыть меню “Вид” и отключить параметр “Показать игнорируемые неполадки”.

Чтобы игнорируемую неполадку сделать вновь активной, отключите в меню “Вид” параметр “Игнорировать выделенные неполадки”.

 Родственные разделы


Как отменить игнорирование неполадок

1	Нажать сюда [image] для запуска Norton WinDoctor.

2	Следовать указаниям на экране для осмотра системы.

3	Нажать “Готово”.
Norton WinDoctor выведет на экран список обнаруженных неполадок, сгруппированных по категориям в порядке уменьшения их опасности для Windows.

4	В меню “Вид” и выбрать “Параметры”.

5	На вкладке "Общие" нажать кнопку “Отменить игнорирование неполадок”.

6	Нажать OK.
Неполадки, ранее помеченные вами как игнорируемые, выводятся на панели “Подробно”.

Чтобы отдельную неполадку снова сделать игнорируемой, нужно открыть меню “Вид”, нажать “Показать игнорируемые неполадки” для вывода их на экран, затем в меню “Вид” включить параметр “Игнорировать выделенные неполадки”.

 Родственные разделы


Как очистить журнал исправлений

1	Нажать сюда [image] для запуска Norton WinDoctor.

2	Выбрать команду “Просмотреть журнал исправлений”.

3	Нажать “Готово”.

4	Открыть меню “Неполадки” и выбрать “Очистка журнала”.
Если этот пункт тусклый, значит в списке нет никаких исправленных неполадок.

 Родственные разделы


Типы неполадок

Norton WinDoctor умеет находить и исправлять самые различные неполадки Windows. Вам не обязательно что-либо знать о неполадках и о том, как они исправляются. Norton WinDoctor ничего не делает напрасно и автоматически выбирает наиболее оптимальный метод для исправления неполадок.

Однако, если вы захочется вмешаться в работу программы, то вы сможете указать, какие неполадки должны исправляться и каким образом. Неполадки, с которыми можно столкнуться во время осмотра компьютера с помощью Norton WinDoctor, включают:

Недостающие файлы программ
Отсутствуют файлы, необходимые для запуска одной из установленных программ.

Неполадки, связанные с ActiveX/COM
Ошибочные записи реестра, указывающие на компоненты имеющихся программ.

Неверные ярлыки
Ошибочные ярлыки к программам или страницам Internet.

Неполадки, связанные с реестром
Например, так называемые "забытые" записи, когда отдельные записи реестра ссылаются на несуществующие файлы.

 Родственные разделы


Игнорирование неполадок с помощью агентов анализа

Norton WinDoctor проводит тщательный осмотр системы на наличие любых возможных недочетов. Многие легкие неполадки WinDoctor удаляет с помощью своих агентов анализа, но в дальнейшем вы все равно можете периодически сталкиваться с неполадками, которые вам будут казаться незначительными.

Чтобы некоторые типы неполадок не исправлялись и не высвечивались на панели “Обнаруженные неполадки”, их следует игнорировать с помощью диалога “Выбор агентов анализа”. Достаточно сделать это один раз, и подобные неполадки уже никогда не появятся на экране.

Для открытия диалога “Выбор агентов анализа” выберите команду “Выбрать отдельные тесты” на первой панели Мастера Norton WinDoctor.

Если впоследствии вам захочется увидеть или исправить те неполадки, которые ранее игнорировались, то вы сможете отменить игнорирование в диалоговом окне “Параметры”. После этого все игнорируемые неполадки появятся в окне “Подробно”.

 Родственные разделы


Откат исправлений Norton WinDoctor
Откат исправлений, сделанных Norton WinDoctor

По умолчанию Norton WinDoctor просит разрешения, прежде чем выполнять какие бы то ни было исправления. Но даже при таком режиме работы у вас иногда может возникнуть желание произвести откат отдельных исправлений. Norton WinDoctor допускает откат не только самых последних исправлений, но также и тех, что были сделаны вчера или на прошлой неделе.

Все изменения в системе, которые делает Norton WinDoctor, заносятся в журнал исправлений. Чтобы выполнить откат любого исправления, нужно открыть "Журнал", выбрать исправление и нажать кнопку “Откат” на панели инструментов.

Чтобы определить количество исправлений и срок их хранения в журнале, откройте меню “Вид” и выберите “Параметры”.

 Родственные разделы


Типы исправлений Norton WinDoctor
Типы исправлений, выполняемых Norton WinDoctor

Norton WinDoctor проверяет компьютер на все виды неполадок, встречающихся в Windows 95, в том числе:

Ярлыки

ActiveX/Com

Пути прикладных программ

Ссылки на удаленные файлы

Параметры конфигурации системы

Шрифты

Файловые ассоциации

Параметры запуска системы

Файлы конфигурации программ DOS

Если вы подозреваете, что причиной возникающих проблем является определенный тип неполадок, то осмотр системы можно ограничить только данным типом неполадок. Однако для поддержания системы в безукоризненном состоянии рекомендуется всегда проводить полный осмотр компьютера.

 Родственные разделы


Альтернативные методы исправления

При обнаружении неполадок в системе Norton WinDoctor обычно предлагает несколько методов их исправления, ставя самый предпочтительный на первое место. Предложенный программой метод является, как правило, наиболее эффективным и исчерпывающим, но если он вам не нравится, вы можете выбрать из списка другие методы. Эти методы тоже исправляют неполадки, но иным способом. В большинстве же случаев вы, наверняка, выберете метод, рекомендованный программой.

 На панели “Обнаруженные неполадки” приводится список типов неполадок сгруппированных по категориям в порядке уменьшения их опасности для Windows. Чтобы увидеть полный список неполадок определенной категории, нажмите “Подробно”.

 Родственные разделы


Выбор агентов анализа Norton WinDoctor

Norton WinDoctor автоматически отфильтровывает неполадки, прямо не относящихся к Windows. Например, некоторые из тестов, дающие отличные результаты на жестком диске, нельзя применять для сменных дисков, таких как диски Zip. Чтобы избежать засорения результатов тестирования информацией, не имеющей отношение к Windows, Norton WinDoctor использует последовательность агентов анализа, фильтрующих подобную информацию. При определенных обстоятельствах вы можете выключить и включить агенты анализа.

Это диалоговое окно содержит следующее:

Перечень агентов анализа Norton WinDoctor, отмеченных флажками
Нажатием на флажок его можно снять, чтобы отключить отдельный фактор анализа. Когда все агенты отключены, WinDoctor сообщает обо всех замеченных неполадках независимо от того, относятся ли они к Windows или нет.

Чтобы узнать назначение каждого агента анализа, поместите на него курсор и прочтите всплывающую подсказку, появляющуюся на несколько секунд.

 Родственные разделы


Выбор тестов Norton WinDoctor

Осматривая систему на наличие неполадок, Norton WinDoctor обычно проводит множество тестов. Если вы не хотите, чтобы каждый раз выполнялись все тесты, то в этом диалоговом окне можно выбрать из списка тестов только те, которые вам нужны.

Это окно содержит следующее:

Список тестов Norton WinDoctor, отмеченных флажками
Для отключения теста нужно на него нажать, чтобы снять флажок.

Чтобы узнать о назначении теста, поместите на него курсор и прочтите всплывающую подсказку.

Кнопка “Отменить выбор” или “Выбрать все”
Позволяет отменить или выбрать все доступные тесты.

Кнопка “Агенты анализа”
Открывает окно “Выбор агентов анализа”, где можно указать, каким образом Norton WinDoctor должен вести поиск неполадок.


Окно диалога "Автоматическое исправление"
Окно диалога “Автоматическое исправление”

Это окно диалога появляется, когда вы нажимаете кнопку “Исправить” после выбора типа неполадок в верхней секции панели “Обнаруженные неполадки”. В этом окне диалога вы выбираете, как WinDoctor следует исправлять выбранные неполадки низкого уровня, входящие в этот тип неполадок.

Это окно диалога содержит следующее:

“Пусть WinDoctor выберет наилучший метод...”
Этот параметр позволяет программе автоматически исправить каждую неполадку выбранной категории наиболее эффективным методом.

“Предоставить мне выбор метода...”
Этот параметр позволит вам выбрать для каждой неполадки любой метод исправления из списка доступных методов в диалоговом окне “Автоматическое исправление”.

 Родственные разделы


Select Repair Solutions dialog box
Окно диалога “Методы исправления”

Окно диалога “Автоматическое исправление” показывает за один раз по одной неполадке выбранной категории и предоставляет доступные методы исправления. Первый метод в списке является наиболее эффективным. Вы можете принять метод, предложенный программой, или выбрать другой.

Эта окно диалога содержит следующее:

Список методов исправления
Выберите метод, которое вы хотите использовать для исправления данной неполадки.

Кнопка “Исправить”
Нажмите ее для исправления неполадки выбранным методом.

Кнопка “Отмена”
Если вы выбрали группу неполадок, то эта кнопка позволяет пропустить выделенную в данный момент неполадку данной группы и вывести следующую или закрыть окно.

 Родственные разделы


Степень опасности неполадок

Norton WinDoctor выводит список найденных неполадок в удобном для восприятия виде. Неполадки сгруппированы по категориям и отсортированы в порядке уменьшения их опасности.

Программа распознает три степени опасности:

Низкая
Неполадка, которая засоряет систему, но может быть легко исправлена. Например, в реестре может содержаться ссылка, указывающая на удаленный или перемещенный файл.

Средняя
Неполадка, способная вызвать неудобства при выполнении определенных задач, но не мешающая им полностью. Например, если ярлык приложения делает ссылку на пропущенный или перемещенный файл, то это приложение невозможно запустить с помощью ярлыка.

Высокая
Неполадка, способная воспрепятствовать работе или привести к потере данных, например, когда отсутствует или запорчен файл, необходимый для запуска приложения.


Приступаем к работе

Вы запустили Norton WinDoctor [image] безопасное и удобное средство для диагностирования и устранения наиболее типичных неполадок Windows 95. Работу программы можно настроить по своим потребностям, указав, какие тесты будут выполняться, а также какие неполадки и каким образом будут исправлены.

После выполнения тестов Norton WinDoctor выводит наглядный отчет о найденных неполадках. Каждую неполадку можно игнорировать или исправить, выбрав метод исправления. Norton WinDoctor может также автоматически исправить все обнаруженные неполадки.

Выберите одну из следующих команд, затем нажмите “Далее” для продолжения.

Выполнить все тесты Norton WinDoctor (рекомендуется)
Запускает все виды тестов Norton WinDoctor.

Выбрать отдельные тесты
Открывает список тестов, отмеченных флажками, где можно отключить ненужные тесты.

Просмотреть журнал исправлений и (возможно) сделать откат некоторых
Пропускает этап тестирования и выводит “Журнал исправлений”, где можно просмотреть ранее выполненные исправления и некоторым сделать откат.


Осмотр системы

Norton WinDoctor осматривает систему в поисках неполадок и с помощью агентов анализа игнорирует неполадки, не относящиеся к работе Windows. В этом окне показывается ход выполнения каждого теста и его состояние.

Подождите, пока не будут выполнены все тесты, затем нажмите “Далее” для просмотра результатов.

Кнопка “Стоп”
Прерывает работу Norton WinDoctor.

Чтобы выбрать факторы анализа, необходимо на первой панели программы включить параметр “Выбрать отдельные тесты”.


Готово

Завершив осмотр системы, Norton WinDoctor выводит отчет о найденных неполадках.

Чтобы ознакомиться с ними подробно, нажмите кнопку “Готово”.